Inhoud

Inleiding

V. Hoe u netwerkinstellingen kunt wijzigen op Cyber Vision Center

#1

#2

Netwerkstatus controleren

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die nodig zijn om de netwerkinstellingen op een Cyber Vision Center te wijzigen na de installatie. Het is van toepassing op 3.x & 4.x software treinen.

V. Hoe u netwerkinstellingen kunt wijzigen op Cyber Vision Center

A.   Er zijn twee manieren om dit te bereiken.

#1

Typ vanuit het midden van de CLI de onderstaande opdracht (Root access wordt vereist)

sbs-netconf

Dit zal de Wizard oproepen om de configuratie te wijzigen. Dit kan worden gedaan door de interface of interest te selecteren.

#2

Navigeer naar /data/etc/system/network directory vanuit de CLI van de server.

De onderstaande bestanden moeten worden aangepast afhankelijk van de interface die een wijziging vereist.

- 00-eth0-statisch.netwerk (toegangsinterface - web)

- 00-eth1-statistical.network (Collectie-interface - Sensoren)

Voorbeeld van inhoud in het eth0 interface config bestand:

Netwerkstatus controleren

Vanuit de CLI krijgt u toegang tot de wortel met behulp van ‘sudo -i’

1. Om de configuratie op de netwerkinterface te bekijken, gebruikt u ifconfig <interface>

ifconfig eth0

2. Om de IP-routingtabel in volledige numerieke vorm weer te geven, gebruikt u
route -n