Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Logboeken downloaden vanuit de GUI

Logbestanden downloaden vanaf CMD

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u logbestanden kunt downloaden via de grafische gebruikersinterface (GUI) van uw Secure Email Cloud Gateway (CES) via Command Line (CMD).

Voorwaarden

Een gebruikersaccount met toestemming van de beheerder of cloudbeheerder.

Logboeken downloaden vanuit de GUI

1. Log in op de GUI van uw CES Email Security Applicatie (ESA) en navigeer naar Systeembeheer > Abonnementen.

2. Merk de URL op die in uw browser wordt gezien (Voorbeeld: Systeembeheerlogabonnementen)

3. Vervolgens moet u de kolom Loginstellingen bekijken en een logbestand zoeken dat u wilt downloaden. Gebruik bij dit voorbeeld mail_logs.

4. Neem de URL uit stap 2 en maak de wijzigingen:

a. Verwijder /log_abonnementen.

b. Voeg /log_list?log_type=<logname> toe aan het einde van de URL, waar <logname> wordt vervangen door wat wordt weergegeven onder de loginstellingen

kolom.

c. Vervang dhXXXX-esa1.iphmx.com door de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van uw ESA.

Opmerking: Om mail_logs als voorbeeld te gebruiken, worden systeembeheerlogabonnementen omgevormd tot systeembeheerloglijst.

5. Ga tot slot naar de aangepaste URL en log in. U zou naar een pagina komen gelijkend op wat in beeld wordt getoond waar u dan een dossier kunt klikken, downloaden en het opslaan.

Logbestanden downloaden vanaf CMD

Zorg ervoor dat u de CLI Access van de CES ESA hebt. Raadpleeg het artikel Customer CLI Access voor stappen om CLI-toegang aan te vragen.

Het gebruik van Putty SCP (PSCP) heeft SSH-toegang om de logbestanden te kunnen ophalen:

1. PSCP downloaden PuTTY

2. Open de proxyconfiguratie die op ESA is ingeschakeld en laat de proxy open.

3. Start CMD en type: pscp -P-poort -r <gebruiker>@localhost:/mail_logs/* /path/on/local/system

1. Port is de poort die eerder is geconfigureerd voor CLI-toegang.

2. /mail_logs/ betekent dat het alle bestanden onder die specifieke map downloadt.

3. Als alleen het huidige bestand gedownload moet worden, typt u /mail_logs/mail.current of het logbestand dat vereist is.

4. Voer het wachtwoord in als hierom wordt gevraagd zodra de opdracht is ingevoerd.

Opdracht Voorbeeld: pscp -P 2200 -r admin@127.0.0.1:/mail_logs/ C:/users/beanand/downloads

Gerelateerde informatie

- Cisco e-mail security applicatie – eindgebruikershandleiding