Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Hoe toont IPS onvertaalde echte IP-adressen in gebeurtenis-logs?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt uit hoe het Cisco Inbraakpreventiesysteem (IPS) niet-vertaalde echte IP-adressen in de gebeurtenis-documenten weergeeft, hoewel de Adaptieve security applicatie (ASA) verkeer naar IPS stuurt nadat deze IP-adresomzetting (NAT) heeft uitgevoerd.

Achtergrondinformatie

Topologie

- Het Private IP-adres van de server: 192.168.1.10

- Het openbare IP-adres van de server (natted):  203.0.113.2

- IP-adres van de aanvaller: 203.0.113.10

Hoe toont IPS onvertaalde echte IP-adressen in gebeurtenis-logs?

verklaring

Wanneer de ASA een pakje naar IPS verstuurt, kapselt het dat pakje in een Cisco ASA/Security Services Module (SSM) backplane Protocol. Deze header bevat een veld dat het echte IP-adres weergeeft van de interne gebruiker achter de ASA.

Deze logs tonen een aanvaller die ICMP-pakketten (Internet Control Message Protocol) naar het openbare IP-adres van de server, 203.0.113.2 stuurt. Het pakket dat op IPS is opgenomen, toont dat de ASA-pakketten na het uitvoeren van NAT naar IPS-pakketten worden geprikt.

IPS# packet display PortChannel0/0

Warning: This command will cause significant performance degradation

tcpdump: WARNING: po0_0: no IPv4 address assigned

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on po0_0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes

03:40:06.239024 IP 203.0.113.10 > 192.168.1.10: ICMP echo request, id 512, seq

31232, length 40

03:40:06.239117 IP 203.0.113.10 > 192.168.1.10: ICMP echo request, id 512, seq

31232, length 40

03:40:06.239903 IP 203.0.113.2 > 203.0.113.10: ICMP echo reply, id 512, seq

31232, length 40

03:40:06.239946 IP 203.0.113.2 > 203.0.113.10: ICMP echo reply, id 512, seq

31232, length 40

Hier zijn de eventlogbestanden op IPS voor pakketten ICMP-aanvraag van de aanvaller.

evIdsAlert: eventId=6821490063343  vendor=Cisco  severity=informational

originator:

hostId: IPS

appName: sensorApp

appInstanceId: 1305

time: Dec 24, 2014 03:43:57 UTC  offset=0  timeZone=UTC

signature:   description=ICMP Echo Request  id=2004  version=S666  type=other

created=20001127

subsigId: 0

sigDetails: ICMP Echo Request

interfaceGroup: vs0

vlan: 0

participants:

attacker:

addr: 203.0.113.10  locality=OUT

target:

addr: 192.168.1.10  locality=OUT

os:   idSource=unknown  type=unknown  relevance=relevant

alertDetails: InterfaceAttributes:  context="single_vf" physical="Unknown"

backplane="PortChannel0/0" ;

riskRatingValue: 35  targetValueRating=medium  attackRelevanceRating=relevant

threatRatingValue: 35

interface: PortChannel0/0  context=single_vf  physical=Unknown  backplane=

PortChannel0/0

protocol: icmp

Hier zijn de eventlogbestanden op IPS voor ICMP antwoord van de binnenserver.

evIdsAlert: eventId=6821490063344  vendor=Cisco  severity=informational

originator:

hostId: IPS

appName: sensorApp

appInstanceId: 1305

time: Dec 24, 2014 03:43:57 UTC  offset=0  timeZone=UTC

signature:   description=ICMP Echo Reply  id=2000  version=S666  type=other

created=20001127

subsigId: 0

sigDetails: ICMP Echo Reply

interfaceGroup: vs0

vlan: 0

participants:

attacker:

addr: 192.168.1.10  locality=OUT

target:

addr: 203.0.113.10  locality=OUT

os:   idSource=unknown  type=unknown  relevance=relevant

alertDetails: InterfaceAttributes:  context="single_vf" physical="Unknown"

backplane="PortChannel0/0" ;

riskRatingValue: 35  targetValueRating=medium  attackRelevanceRating=relevant

threatRatingValue: 35

interface: PortChannel0/0  context=single_vf  physical=Unknown  backplane=

PortChannel0/0

protocol: icmp

Hier zijn opgenomen op het ASA Data Plane.

1: 09:55:50.203267       203.0.113.10 > 192.168.1.10: icmp: echo request

2: 09:55:50.203877       203.0.113.2 > 203.0.113.10: icmp: echo reply

3: 09:55:51.203541       203.0.113.10 > 192.168.1.10: icmp: echo request

4: 09:55:51.204182       203.0.113.2 > 203.0.113.10: icmp: echo reply

Gedecodeerde ASA-datacommunicatie-opnamen.

Gerelateerde informatie

- Cisco-configuratiegids voor inbraakpreventiesysteem Sensor CLI voor IPS 7.1

- PacketFlow via Cisco ASA-firewall

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems