Inhoud

Inleiding

Waarom geeft de opdracht "Show failover History" een configuratie mismatch aan?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft waarom een opdrachtoutput van een show-failover soms laat zien dat de standby-firewall van de adaptieve security applicatie (ASA), die is overgestapt van een "Standby-stand" in een "Cold Standby"-stand komt door een "Configuration Mismatch".

Waarom geeft de opdracht "Show failover History" een configuratie mismatch aan?

Een ASA active/stand-by failover-configuratie stelt een stand-by ASA in staat de functionaliteit van een actieve gefaalde ASA over te nemen. Voor een failover-functie moeten de actieve en stand-by wasconfiguraties gesynchroniseerd blijven. Een opdrachtoutput van de failover toont soms dat de standby firewall die is overgeschakeld van een "Standby Ready"-status naar een "Cold Standby"-toestand door een "Configuration Mismatch".

ASA/stb# show failover history

==========================================================================

From State                 To State                   Reason

==========================================================================

16:01:05 CET Sep 23 2013

Standby Ready              Cold Standby               Configuration mismatch

16:01:07 CET Sep 23 2013

Cold Standby               Sync Config                Configuration mismatch

16:01:31 CET Sep 23 2013

Sync Config                Sync File System           Configuration mismatch

16:01:31 CET Sep 23 2013

Sync File System           Bulk Sync                  Configuration mismatch

16:01:47 CET Sep 23 2013

Bulk Sync                  Standby Ready              Configuration mismatch

De overgang van "Standby Klaar" naar "Cold Standby" op de stand-by ASA wordt veroorzaakt wanneer een gebruiker een schrijfstand-by opdracht van de actieve firewall ingaat. Deze opdracht wordt soms ten onrechte gebruikt om de configuratie op de standby-unit op te slaan. De opdracht schrijfstand dwingt echter een volledige resynchronisatie van de configuratie van de actieve firewall naar de standby firewall en dient niet gebruikt te worden tijdens normaal ASA-gebruik.

Als u de stand-by ASA in-service configuratie wilt opslaan op flitser, voert u de opdracht schrijfmachine op de actieve eenheid in. Deze opdracht is gesynchroniseerd tussen beide eenheden en schrijft de configuratie om op zowel de actieve als de stand-by firewalls te knipperen.

Opmerking: Volgens de online ASA-documentatie repliceert de schrijfstand de configuratie naar de configuratie van de peer unit; de configuratie wordt niet opgeslagen in de opstartconfiguratie. Om de configuratieveranderingen in de opstartconfiguratie op te slaan, voer het in werking stellen-configuratie opstartende -configuratie bevel op de actieve eenheid in. De opdracht wordt gerepliceerd naar de stand-by peer unit en de configuratie wordt opgeslagen in de opstartconfiguratie.

Gerelateerde informatie

- Vraag en antwoord: Op de ASA, wanneer zou de schrijfstandby opdracht moeten worden gebruikt en wat gebeurt er wanneer het wordt gebruikt?

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems