Inhoud

Inleiding

Enterprise Linux release 6

Enterprise Linux release 7

Enterprise Linux release 8

Ubuntu release 20.04 LTS

Amazon Linux release 2

legende

Opmerkingen

Inleiding

Deze tabel bevat herlopeningsvereisten voor Cisco Secure Endpoint Linux-connector-updates. Raadpleeg voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen voor de Linux-connector het artikel van Cisco Secure Endpoint Linux Connector.

Enterprise Linux release 6

Van versie

Versie

1.7.0

en nieuwer

1.8.1

en nieuwer

1.10.0

en nieuwer

1.12.2

en nieuwer

1.12.4

en nieuwer

1.7.0 en nieuwer

Zie opmerking 1

Zie opmerking 3

Zie opmerking 4

1.8.1 en nieuwer

1.10.0 en nieuwer

1.12.2 en nieuwer

1.12.4 en nieuwer

Enterprise Linux release 7

Van versie

Versie

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.8.4

1.9.0

1.9.1

1.10.0

en nieuwer

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

Zie opmerking 2

1.8.4

1.9.0

1.9.1 en nieuwer

Enterprise Linux release 8

Van versie

Versie

1.13.0

en nieuwer

1.13.0 en nieuwer

Ubuntu release 20.04 LTS

Van versie

Versie

1.15.0

en nieuwer

1.15.0 en nieuwer

Amazon Linux release 2

Van versie

Versie

1.16.0

en nieuwer

1.16.0 en nieuwer

legende

Herstart niet vereist

De computer kan opnieuw worden opgestart

Herstart vereist

Opmerkingen

1. Herstart vereist voor het bijwerken van de RedirFS-kernelmodule. Zie CSCvo74991 voor nadere informatie.

2. Herstart vereist als RHEL/CentOS 7.5 (3.10.0-862 kernel) of hoger wordt uitgevoerd. Zie CSCvn39498 voor meer informatie.

3. Herstart vereist voor het bijwerken van de RedirFS-kernelmodule. Zie CSCvt25576 voor meer informatie.

4. Herstart vereist voor het bijwerken van de RedirFS-kernelmodules. Zie CSCvt54122 en CSCvu07130 voor meer informatie.