Inhoud

Deze tabel bevat herstartvereisten voor AMP voor Endpoints Windows Connector - updates.

Alle versies voorafgaand aan 5.1.3 moeten opnieuw worden opgestart wanneer een upgrade wordt uitgevoerd.

Voor upgrades van een versie onder 7.x.x naar een versie boven 7.x.x moet de computer opnieuw worden opgestart.

Voor upgrades van een versie van 7.x.x naar een hogere versie van 7.x.x hoeft u de software niet opnieuw te starten, behalve in onverwachte gevallen.

Voor een verbetering van 7.2.3.1648 naar een latere versie is een herstart nodig vanwege een bug in die versie. Zie CSCvt56075 voor meer informatie.

Onder bepaalde omstandigheden, als een ouder DFC-stuurprogramma aanwezig is, moet de computer opnieuw worden opgestart wanneer het aanpassen naar Connector versies 7.3.1 en nieuwer. Zie CSCv20713 voor meer informatie.

Versie

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

7.0.5 en later

Van versie

5.1.3

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

legende

Herstart niet vereist

Aanbevolen opnieuw opstarten

Herstart vereist