Inhoud

Inleiding

Hardware-ondersteuning

Desktop

Server

Inleiding

Dit document beschrijft de compatibiliteit van het besturingssysteem voor ondersteunde versies van de Secure Endpoint Windows Connector.

Hardware-ondersteuning

De connector werkt op 32-bits en 64-bits Intel x86-processors (vanaf versie 8.0.1 worden alleen 64-bits versies van Windows ondersteund).

Opmerking: Private Cloud ondersteunt Windows Connector versies tot 8.1.5.

Desktop

Secure Endpoint voor Windows Connector - versie

8.1.7

8.1.5

8.1.3

8.0.1

7.5.11

7.5.9

7.5.7

7.5.5

7.5.3

7.5.1

7.4.5

7.4.3

7.4.1

Windows 7 (ESU vereist)

KB5003228

KB5003228

KB5003228

Windows 8

Windows 8.1

KB5011564

KB5011564

KB5011564

Windows 10 versie 21H1

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

Windows 10 versie 21H2

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

KB5011487

Windows 10 versie 22H2

Windows 11

KB5011493

KB5011493

KB5011493

KB5011493

KB5011493

KB5011493

Windows 11 versie 22H2

Windows 10 IoT Enterprise*

*De connector op IoT Enterprise ondersteunt HORM, UWF en de Kenna Risk Score niet. Zie Incompatibele software en configuraties.

Server

Secure Endpoint voor Windows Connector - versie

8.1.7

8.1.5

8.1.3

8.0.1

7.5.11

7.5.9

7.5.7

7.5.5

7.5.3

7.5.1

7.4.5

7.4.3

7.4.1

Windows Server 2008 R2 (ESU vereist)

KB5011552

KB5011552

KB5011552

Windows Server 2012

KB5011535

KB5011535

KB5011535

Windows Server 2012 R2

KB5011564

KB5011564

KB5011564

Windows Server 2016 (Desktop en Server Core)

KB5011495

KB5011495

KB5011495

KB5011495

KB5011495

KB5011495

Windows Server 2019 (Desktop en Server Core)

KB5011503

KB5011503

KB5011503

KB5011503

KB5011503

KB5011503

Windows Server 2022

KB5011497

KB5011497

KB5011497

KB5011497

KB5011497

KB5011497

legenda

Ondersteunde producten

Niet ondersteund

Huidige Secure Endpoint Connector-versies voor ondersteuning van oudere besturingssystemen

Besturingssysteem

Huidige release versie

Releasedatum

Windows 7

Windows Connector v7.5.5

25 mei-2022

Windows 8

Windows Connector v7.5.5

25 mei-2022

Deze tabel geeft een overzicht van de huidige release versies van connectors die beschikbaar zijn om oudere Windows-besturingssystemen te ondersteunen. De vermelde besturingssystemen vereisen deze specifieke versies van de connector. Updates voor oudere besturingssystemen bieden alleen kritieke oplossingen en technische ondersteuning tot de officiële end-of-support door Cisco voor het besturingssysteem en de connectorversie is aangekondigd.

Zie Ondersteuningsbeleid voor Secure Endpoint Connector voor meer informatie over softwareondersteuning voor Secure Endpoint-connector.