Inhoud

Inleiding

Secure Endpoint Linux-connectors in F-Secure 11.10.68 op CentOS 7.4.1708

Inleiding

Sommige antivirusproducten moeten zo worden geconfigureerd dat ze compatibel zijn met de Secure Endpoint Linux-connector.

Secure Endpoint Linux-connectors in F-Secure 11.10.68 op CentOS 7.4.1708

1. Configuratie F-Secure van de opdrachtregel voor de standalone modus.

2. Configuratie F-Secure om /opt/cisco/amp en alle subdirectories uit te sluiten van het scannen.

3. Configuratie F-Secure om operaties voor bestandstoegang toe te voegen via de volgende programma's om een lijst toe te staan:

- /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

- /opt/cisco/amp/bin/ampupdater

- /opt/cisco/amp/bin/ampcli

- /opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck

- /opt/cisco/amp/bin/ampsupport

4. Configuratie van Secure Endpoint om de volgende directories en subdirectories uit te sluiten:

- /etc/opt/f-secure

- /opt/f-secure

- /var/opt/f-secure