Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Probleem

Syslogs en debug uitvoer

Oplossing

Verifiëren

Root CA Certificaatwijziging - oktober 2018

4100/9300-platforms met ASA

Stappen voor resolutie

ASA-softwareinstallaties die voldoen aan FIPS-normen (Federal Information Processing Standards)

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe fouten in ASA Smart Licensing kunnen worden vastgesteld die het gevolg zijn van een storing in de certificaathanddruk.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

In dit document wordt beschreven hoe een wijziging kan worden aangepakt die zich op maart 2016 en oktober 2018 heeft voorgedaan, waarbij webservers die tools.cisco.com hosten zijn gemigreerd naar een ander basiscertificaat van de certificeringsinstantie (CA). Na die migratie kunnen sommige ASA (Adaptive Security Appliance)-apparaten geen verbinding maken met het Smart Software Licensing Portal (dat wordt gehost op tools.cisco.com) wanneer zij een ID-token registreren of wanneer zij proberen de huidige autorisaties te verlengen. Dit werd bepaald als een certificaatgerelateerde kwestie. Het nieuwe certificaat dat aan de ASA wordt voorgelegd, wordt met name ondertekend door een andere bemiddelende CA dan de ASA verwacht en heeft voorgeladen.

Probleem

Wanneer een poging wordt gedaan om een ASAv te registreren bij het Smart Software Licensing Portal, mislukt de registratie bij een verbinding- of communicatiestoornis. De opdrachten voor de licentie voor show en de testprofiellicentie voor call home tonen deze uitgangen.

ASAv# show license registration

Registration Status: Retry In Progress.

Registration Start Time: Mar 22 13:25:46 2016 UTC

Registration Status: Retry In Progress.

Registration Start Time: Mar 22 13:25:46 2016 UTC

Last Retry Start Time: Mar 22 13:26:32 2016 UTC.

Next Scheduled Retry Time: Mar 22 13:45:31 2016 UTC.

Number of Retries: 1.

Last License Server response time: Mar 22 13:26:32 2016 UTC.

Last License Server response message: Communication message send response error

ASAv# call-home test profile License

INFO: Sending test message to DDCEService

ERROR: Failed: CONNECT_FAILED(35)

ASAv kan echter tools.cisco.com oplossen en verbinding maken op TCP-poort 443 met een TCP-ping.

Syslogs en debug uitvoer

Syslog-uitvoer op de ASAv na een poging tot registratie kan dit tonen:

%ASA-3-717009: Certificate validation failed. No suitable trustpoints found to validate

certificate serial number: 250CE8E030612E9F2B89F7058FD, subject name:

cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5,ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc.

- For authorized use only,ou=VeriSign Trust Network,o=VeriSign\, Inc.,c=US, issuer name:

ou=Class 3 Public Primary Certification Authority,o=VeriSign\, Inc.,c=US .

%ASA-3-717009: Certificate validation failed. No suitable trustpoints found to validate

certificate serial number: 513FB9743870B73440418699FF, subject name:

cn=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4,ou=Symantec Trust Network,o=Symantec

Corporation,c=US, issuer name: cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority

- G5,ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only,ou=VeriSign Trust Network,

o=VeriSign\, Inc.,c=US .

Voor verdere informatie, voer deze debug commando's uit terwijl u probeert een andere registratie. Secure Socket Layer-fouten worden weergegeven.

debug license 255

debug license agent all

debug call-home all

debug ssl 255

Met name dit bericht wordt gezien als een deel van die uitvoer:

error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify

failed@s3_clnt.c:1492

In de standaard ASAv configuratie, is er een trustpoint genoemd _SmartCallHome_ServerCA dat een certificaat geladen en uitgegeven aan de onderwerpnaam "cn=Verisign Class 3 Secure Server CA - G3" heeft.

ASAv# show crypto ca certificate

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 6ecc7aa5a7032009b8cebc2d491

Certificate Usage: General Purpose

Public Key Type: RSA (2048 bits)

Signature Algorithm: SHA1 with RSA Encryption

Issuer Name:

cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5

ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only

ou=VeriSign Trust Network

o=VeriSign\, Inc.

c=US

Subject Name:

cn=VeriSign Class 3 Secure Server CA - G3

ou=Terms of use at https:// verisign /rpa (c)10

ou=VeriSign Trust Network

o=VeriSign\, Inc.

c=US

OCSP AIA:

URL: http://ocsp verisign

CRL Distribution Points:

[1]  http://crl verisign/pca3-g5.crl

Validity Date:

start date: 00:00:00 UTC Feb 8 2010

end   date: 23:59:59 UTC Feb 7 2020

Associated Trustpoints: _SmartCallHome_ServerCA

In de vorige syslogs geeft de ASA echter aan dat het een certificaat krijgt van het Smart Software Licensing Portal, ondertekend door een tussenpersoon met de naam "cn=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4".

Opmerking: De onderwerpnamen zijn vergelijkbaar, maar hebben twee verschillen: Verisign vs. Symantec aan het begin en G3 vs. G4 aan het eind.

Oplossing

ASAv moet een trustpool downloaden die de juiste intermediaire en/of wortelcertificaten bevat om de keten te valideren.

In versie 9.5.2 en hoger heeft de ASAv de trustpool geconfigureerd om automatisch te importeren op lokale tijd van het 10:00-PM-apparaat:

ASAv# sh run crypto ca trustpool

crypto ca trustpool policy

auto-import

ASAv# sh run all crypto ca trustpool

crypto ca trustpool policy

revocation-check none

crl cache-time 60

crl enforcenextupdate

auto-import

auto-import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

auto-import time 22:00:00

Als dit een eerste installatie is en er op dat moment nog geen DNS-opzoekingen en internetverbinding zijn, dan is de automatische import niet geslaagd en moet deze handmatig worden voltooid.

Op oudere versies, zoals 9.4.x, wordt de trustpool auto-import niet geconfigureerd op het apparaat en moet handmatig worden geïmporteerd.

In elke versie worden met deze opdracht de trustpool en de bijbehorende certificaten geïmporteerd:

ASAv# crypto ca trustpool import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Root file signature verified.

You are about to update the current trusted certificate pool

with the 17145 byte file at http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Do you want to continue? (y/n)

Trustpool import:

attempted:  14

installed:  14

duplicates: 0

expired:    0

failed:     0

Verifiëren

Zodra de trustpool wordt geïmporteerd door de handmatige opdracht of het is na 10:00 uur lokale tijd, deze opdracht verifieert dat er geïnstalleerde certificaten in de trustpool zijn:

ASAv# show crypto ca trustpool policy

14 trustpool certificates installed

Trustpool auto import statistics:

Last import result: FAILED

Next scheduled import at 22:00:00 UTC Wed Mar 23 2016

Trustpool Policy

Trustpool revocation checking is disabled

CRL cache time: 60 seconds

CRL next update field: required and enforced

Automatic import of trustpool certificates is enabled

Automatic import URL: http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Download time: 22:00:00

Policy Overrides:

None configured

Opmerking: in de vorige uitvoer is de laatste auto-update import mislukt omdat DNS niet operationeel was de laatste keer dat het automatisch werd geprobeerd, zodat het nog steeds het laatste auto-import resultaat toont als mislukt. Echter, een handmatige trustpool update werd uitgevoerd en heeft met succes de trustpool bijgewerkt (daarom toont het 14 geïnstalleerde certificaten).

Nadat de trustpool is geïnstalleerd, kan de token-registratieopdracht opnieuw worden uitgevoerd om de ASAv te registreren met de Smart Software Licensing Portal.

ASAv# license smart register idtoken id_token force

Als de ASAv al was geregistreerd bij het Smart Software Licensing Portal, maar de autorisatieverlengingen zijn mislukt, kan dit ook handmatig worden geprobeerd.

ASAv# license smart renew auth

Root CA Certificaatwijziging - oktober 2018

Het basiscertificaat van CA voor tools.cisco.com is gewijzigd op vrijdag 5 oktober 2018.

Deze wijziging is niet van invloed op de momenteel gebruikte ASAv-versie 9.6(2) en hoger en de actieve ASA FirePOWER 2100’s als de communicatie met http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b niet is toegestaan.  Er is een optie voor automatisch importeren van certificaten die standaard is ingeschakeld op alle eerder genoemde ASA Smart Licensed-platforms.  De output van "show crypto ca trustpool" bevat het "QuoVadis Root CA 2"-certificaat:

CA Certificate

Fingerprint: 5e397bddf8baec82e9ac62ba0c54002b

Issuer Name:

cn=QuoVadis Root CA 2

o=QuoVadis Limited

c=BM

Subject Name:

cn=QuoVadis Root CA 2

o=QuoVadis Limited

c=BM

Voor nieuwe implementaties kunt u de opdracht ‘crypto ca trustpool import default’ uitgeven en de standaard Cisco cert bundel downloaden die de QuoVadis cert bevat.  Als dat niet werkt, kunt u de cert handmatig installeren:

asa(config)# crypto ca trustpoint QuoVadisRootCA2

asa(config-ca-trustpoint)# enrollment terminal

asa(config-ca-trustpoint)# crl configure

asav(config-ca-crl)# crypto ca authenticate QuoVadisRootCA2

Enter the base 64 encoded CA certificate.

End with the word "quit" on a line by itself

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

GTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJv

b3QgQ0EgMjAeFw0wNjExMjQxODI3MDBaFw0zMTExMjQxODIzMzNaMEUxCzAJBgNV

BAYTAkJNMRkwFwYDVQQKExBRdW9WYWRpcyBMaW1pdGVkMRswGQYDVQQDExJRdW9W

YWRpcyBSb290IENBIDIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCa

GMpLlA0ALa8DKYrwD4HIrkwZhR0In6spRIXzL4GtMh6QRr+jhiYaHv5+HBg6XJxg

Fyo6dIMzMH1hVBHL7avg5tKifvVrbxi3Cgst/ek+7wrGsxDp3MJGF/hd/aTa/55J

WpzmM+Yklvc/ulsrHHo1wtZn/qtmUIttKGAr79dgw8eTvI02kfN/+NsRE8Scd3bB

rrcCaoF6qUWD4gXmuVbBlDePSHFjIuwXZQeVikvfj8ZaCuWw419eaxGrDPmF60Tp

+ARz8un+XJiM9XOva7R+zdRcAitMOeGylZUtQofX1bOQQ7dsE/He3fbE+Ik/0XX1

ksOR1YqI0JDs3G3eicJlcZaLDQP9nL9bFqyS2+r+eXyt66/3FsvbzSUr5R/7mp/i

Ucw6UwxI5g69ybR2BlLmEROFcmMDBOAENisgGQLodKcftslWZvB1JdxnwQ5hYIiz

PtGo/KPaHbDRsSNU30R2be1B2MGyIrZTHN81Hdyhdyox5C315eXbyOD/5YDXC2Og

/zOhD7osFRXql7PSorW+8oyWHhqPHWykYTe5hnMz15eWniN9gqRMgeKh0bpnX5UH

oycR7hYQe7xFSkyyBNKr79X9DFHOUGoIMfmR2gyPZFwDwzqLID9ujWc9Otb+fVuI

yV77zGHcizN300QyNQliBJIWENieJ0f7OyHj+OsdWwIDAQABo4GwMIGtMA8GA1Ud

EwEB/wQFMAMBAf8wCwYDVR0PBAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQahGK8SEwzJQTU7tD2

A8QZRtGUazBuBgNVHSMEZzBlgBQahGK8SEwzJQTU7tD2A8QZRtGUa6FJpEcwRTEL

MAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMT

ElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMoICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAD4KFk2f

BluornFdLwUvZ+YTRYPENvbzwCYMDbVHZF34tHLJRqUDGCdViXh9duqWNIAXINzn

g/iN/Ae42l9NLmeyhP3ZRPx3UIHmfLTJDQtyU/h2BwdBR5YM++CCJpNVjP4iH2Bl

fF/nJrP3MpCYUNQ3cVX2kiF495V5+vgtJodmVjB3pjd4M1IQWK4/YY7yarHvGH5K

WWPKjaJW1acvvFYfzznB4vsKqBUsfU16Y8Zsl0Q80m/DShcK+JDSV6IZUaUtl0Ha

B0+pUNqQjZRG4T7wlP0QADj1O+hA4bRuVhogzG9Yje0uRY/W6ZM/57Es3zrWIozc

hLsib9D45MY56QSIPMO661V6bYCZJPVsAfv4l7CUW+v90m/xd2gNNWQjrLhVoQPR

TUIZ3Ph1WVaj+ahJefivDrkRoHy3au000LYmYjgahwz46P0u05B/B5EqHdZ+XIWD

mbA4CD/pXvk1B+TJYm5Xf6dQlfe6yJvmjqIBxdZmv3lh8zwc4bmCXF2gw+nYSL0Z

ohEUGW6yhhtoPkg3Goi3XZZenMfvJ2II4pEZXNLxId26F0KCl3GBUzGpn/Z9Yr9y

4aOTHcyKJloJONDO1w2AFrR4pTqHTI2KpdVGl/IsELm8VCLAAVBpQ570su9t+Oza

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

quit

INFO: Certificate has the following attributes:

Fingerprint:     5e397bdd f8baec82 e9ac62ba 0c54002b

Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate accepted.

% Certificate successfully imported

4100/9300-platforms met ASA

Dit probleem heeft gevolgen gehad voor ongeveer 4100/9300's in het veld waarop ASA wordt uitgevoerd. Firepower eXtensible Operating System (FXOS) is nodig om slimme licentiegegevens te verstrekken:

Betrokken eenheid:

FP9300-1-A-A-A /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: CALO

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 01 18:37:38 2018 UTC

Last Renewal Attempt: FAILED on Oct 09 17:32:59 2018 UTC

Failure reason: Failed to authenticate server

Stappen voor resolutie

Om dit op te lossen, moet u een nieuw trustpoint creëren en de certificaatgegevens in FXOS invoeren:

FPR-2-A /license # scope security

FPR-2-A /security # enter trustpoint QuoVadisRootCA2

FPR-2-A /security/trustpoint* # set certchain

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Trustpoint Certificate Chain:    (THIS PART NEEDS TO BE COPY/PASTED)

>

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

GTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJv

b3QgQ0EgMjAeFw0wNjExMjQxODI3MDBaFw0zMTExMjQxODIzMzNaMEUxCzAJBgNV

BAYTAkJNMRkwFwYDVQQKExBRdW9WYWRpcyBMaW1pdGVkMRswGQYDVQQDExJRdW9W

YWRpcyBSb290IENBIDIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCa

GMpLlA0ALa8DKYrwD4HIrkwZhR0In6spRIXzL4GtMh6QRr+jhiYaHv5+HBg6XJxg

Fyo6dIMzMH1hVBHL7avg5tKifvVrbxi3Cgst/ek+7wrGsxDp3MJGF/hd/aTa/55J

WpzmM+Yklvc/ulsrHHo1wtZn/qtmUIttKGAr79dgw8eTvI02kfN/+NsRE8Scd3bB

rrcCaoF6qUWD4gXmuVbBlDePSHFjIuwXZQeVikvfj8ZaCuWw419eaxGrDPmF60Tp

+ARz8un+XJiM9XOva7R+zdRcAitMOeGylZUtQofX1bOQQ7dsE/He3fbE+Ik/0XX1

ksOR1YqI0JDs3G3eicJlcZaLDQP9nL9bFqyS2+r+eXyt66/3FsvbzSUr5R/7mp/i

Ucw6UwxI5g69ybR2BlLmEROFcmMDBOAENisgGQLodKcftslWZvB1JdxnwQ5hYIiz

PtGo/KPaHbDRsSNU30R2be1B2MGyIrZTHN81Hdyhdyox5C315eXbyOD/5YDXC2Og

/zOhD7osFRXql7PSorW+8oyWHhqPHWykYTe5hnMz15eWniN9gqRMgeKh0bpnX5UH

oycR7hYQe7xFSkyyBNKr79X9DFHOUGoIMfmR2gyPZFwDwzqLID9ujWc9Otb+fVuI

yV77zGHcizN300QyNQliBJIWENieJ0f7OyHj+OsdWwIDAQABo4GwMIGtMA8GA1Ud

EwEB/wQFMAMBAf8wCwYDVR0PBAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQahGK8SEwzJQTU7tD2

A8QZRtGUazBuBgNVHSMEZzBlgBQahGK8SEwzJQTU7tD2A8QZRtGUa6FJpEcwRTEL

MAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMT

ElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMoICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAD4KFk2f

BluornFdLwUvZ+YTRYPENvbzwCYMDbVHZF34tHLJRqUDGCdViXh9duqWNIAXINzn

g/iN/Ae42l9NLmeyhP3ZRPx3UIHmfLTJDQtyU/h2BwdBR5YM++CCJpNVjP4iH2Bl

fF/nJrP3MpCYUNQ3cVX2kiF495V5+vgtJodmVjB3pjd4M1IQWK4/YY7yarHvGH5K

WWPKjaJW1acvvFYfzznB4vsKqBUsfU16Y8Zsl0Q80m/DShcK+JDSV6IZUaUtl0Ha

B0+pUNqQjZRG4T7wlP0QADj1O+hA4bRuVhogzG9Yje0uRY/W6ZM/57Es3zrWIozc

hLsib9D45MY56QSIPMO661V6bYCZJPVsAfv4l7CUW+v90m/xd2gNNWQjrLhVoQPR

TUIZ3Ph1WVaj+ahJefivDrkRoHy3au000LYmYjgahwz46P0u05B/B5EqHdZ+XIWD

mbA4CD/pXvk1B+TJYm5Xf6dQlfe6yJvmjqIBxdZmv3lh8zwc4bmCXF2gw+nYSL0Z

ohEUGW6yhhtoPkg3Goi3XZZenMfvJ2II4pEZXNLxId26F0KCl3GBUzGpn/Z9Yr9y

4aOTHcyKJloJONDO1w2AFrR4pTqHTI2KpdVGl/IsELm8VCLAAVBpQ570su9t+Oza

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

>ENDOFBUF <---manually type this on a new line after the ----END OF CERTIFICATE---- line and press ENTER

Ga vervolgens akkoord met de wijziging en vernieuwing van de licentie:

FPR-2-A /security/trustpoint* # comm

FPR-2-A /security/trustpoint # scope license

FPR-2-A /license # scope licdebug

FPR-2-A /license/licdebug # renew

U moet nu controleren of de licentie is verlengd:

FP9300-1-A-A-A /license/licdebug # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: CALO

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 01 18:37:38 2018 UTC

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Oct 09 17:39:07 2018 UTC

Next Renewal Attempt: Apr 07 17:39:08 2019 UTC

Registration Expires: Oct 09 17:33:07 2019 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Oct 09 17:39:12 2018 UTC

Last Communication Attempt: SUCCESS on Oct 09 17:39:12 2018 UTC

Next Communication Attempt: Nov 08 17:39:12 2018 UTC

Communication Deadline: Jan 07 17:33:11 2019 UTC

ASA-softwareinstallaties die voldoen aan FIPS-normen (Federal Information Processing Standards)

Voor ASA-gebaseerde platforms die naleving FIPS vereisen, kan de invoer van het QuoVadis Root CA 2 certificaat voor nonconformance aan handtekeningscryptografische vereisten ontbreken en dit bericht kan worden getoond:

Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate is not FIPS compliant.

% Error in saving certificate: status = FAIL

Als tijdelijke oplossing voor FIPS-conforme ASA-installaties importeert u het HydrantID SSL ICA G2 tussentijds certificaat. Het HydrantID SSL ICA G2-certificaat wordt hierna weergegeven en voldoet aan de eisen van het algoritme voor versleuteling met sha256WithRSAEencryptie, raadpleeg de documentatie die bij dit artikel wordt getoond om het certificaat te laden op basis van uw platform:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGxDCCBKygAwIBAgIUdRcWd4PQQ361VsNXlG5FY7jr06wwDQYJKoZIhvcNAQEL

BQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZ

BgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMjAeFw0xMzEyMTcxNDI1MTBaFw0yMzEy

MTcxNDI1MTBaMF4xCzAJBgNVBAYTAlVTMTAwLgYDVQQKEydIeWRyYW50SUQgKEF2

YWxhbmNoZSBDbG91ZCBDb3Jwb3JhdGlvbikxHTAbBgNVBAMTFEh5ZHJhbnRJRCBT

U0wgSUNBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA9p1ZOA9+

H+tgdln+STF7bdOxvnOERYyjo8ZbKumzigNePSwbQYVWuso76GI843yjaX2rhn0+

Jt0NVJM41jVctf9qwacVduR7CEi0qJgpAUJyZUuB9IpFWF1Kz14O3Leh6URuRZ43

RzHaRmNtzkxttGBuOtAg+ilOuwiGAo9VQLgdONlqQFcrbp97/fO8ZIqiPrbhLxCZ

fXkYi3mktZVRFKXG62FHAuH1sLDXCKba3avDcUR7ykG4ZXcmp6kl14UKa8JHOHPE

NYyr0R6oHELOGZMox1nQcFwuYMX9sJdAUU/9SQVXyA6u6YtxlpZiC8qhXM1IE00T

Q9+q5ppffSUDMC4V/5If5A6snKVP78M8qd/RMVswcjMUMEnov+wykwCbDLD+IReM

A57XX+HojN+8XFTL9Jwge3z3ZlMwL7E54W3cI7f6cxO5DVwoKxkdk2jRIg37oqSl

SU3z/bA9UXjHcTl/6BoLho2p9rWm6oljANPeQuLHyGJ3hc19N8nDo2IATp70klGP

kd1qhIgrdkki7gBpanMOK98hKMpdQgs+NY4DkaMJqfrHzWR/CYkdyUCivFaepaFS

K78+jVu1oCMOFOnucPXL2fQa3VQn+69+7mA324frjwZj9NzrHjd0a5UP7waPpd9W

2jZoj4b+g+l+XU1SQ+9DWiuZtvfDW++k0BMCAwEAAaOCAZEwggGNMBIGA1UdEwEB

/wQIMAYBAf8CAQAweAYDVR0gBHEwbzAIBgZngQwBAgEwCAYGZ4EMAQICMA4GDCsG

AQQBvlgAAmQBAjBJBgwrBgEEAb5YAAOHBAAwOTA3BggrBgEFBQcCARYraHR0cDov

L3d3dy5oeWRyYW50aWQuY29tL3N1cHBvcnQvcmVwb3NpdG9yeTByBggrBgEFBQcB

AQRmMGQwKgYIKwYBBQUHMAGGHmh0dHA6Ly9vY3NwLnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNv

bTA2BggrBgEFBQcwAoYqaHR0cDovL3RydXN0LnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbS9x

dnJjYTIuY3J0MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAfBgNVHSMEGDAWgBQahGK8SEwzJQTU

7tD2A8QZRtGUazA5BgNVHR8EMjAwMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLnF1b3ZhZGlz

Z2xvYmFsLmNvbS9xdnJjYTIuY3JsMB0GA1UdDgQWBBSYarYtLr+nqp/299YJr9WL

V/mKtzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAlraik8EDDUkpAnIOajO9/r4dpj/Zry76

6SH1oYPo7eTGzpDanPMeGMuSmwdjUkFUPALuWwkaDERfz9xdyFL3N8CRg9mQhdtT

3aWQUv/iyXULXT87EgL3b8zzf8fhTS7r654m9WM2W7pFqfimx9qAlFe9XcVlZrUu

9hph+/MfWMrUju+VPL5U7hZvUpg66mS3BaN15rsXv2+Vw6kQsQC/82iJLHvtYVL/

LwbNio18CsinDeyRE0J9wlYDqzcg5rhD0rtX4JEmBzq8yBRvHIB/023o/vIO5oxh

83Hic/2Xgwksf1DKS3/z5nTzhsUIpCpwkN6nHp6gmA8JBXoUlKQz4eYHJCq/ZyC+

BuY2vHpNx6101J5dmy7ps7J7d6mZXzguP3DQN84hjtfwJPqdf+/9RgLriXeFTqwe

snxbk2FsPhwxhiNOH98GSZVvG02v10uHLVaf9B+puYpoUiEqgm1WG5mWW1PxHstu

Ew9jBMcJ6wjQc8He9rSUmrhBr0HyhckdC99RgEvpcZpV2XL4nPPrTI2ki/c9xQb9

kmhVGonSXy5aP+hDC+Ht+bxmc4wN5x+vB02hak8Hh8jIUStRxOsRfJozU0R9ysyP

EZAHFZ3Zivg2BaD4tOISO8/T2FDjG7PNUv0tgPAOKw2t94B+1evrSUhqJDU0Wf9c

9vkaKoPvX4w=

-----END CERTIFICATE-----

Gerelateerde informatie

- Cisco technische ondersteuning en downloads