Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Certificaatautoriteit (CA) configureren op beheerder

Voeg het functieprofiel voor externe toegang toe aan een bestaande configuratiegroep.

Toegang op afstand via Service VPN inschakelen

De functie Externe toegang configureren

SDRA-protocol

RADIUS-server configureren

Instellen CA-server

EAP-instellingen voor AnyConnect configureren

AAA-beleid configureren

IKEv2- en IPSec-instellingen

Apparaat koppelen en implementeren

Verifiëren

PKI-certificaten aanvragen

Crypto PKI-debugs

Referentie: RADIUS-kenmerken

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u SD-WAN Remote Access (SDRA) kunt configureren met behulp van een bestaande configuratiegroep.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Software-defined Wide Area Network (SD-WAN)

- Public Key Infrastructuur (PKI)

- FlexVPN

- RADIUS-server

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- C800V versie 17.12.03a

- vManager versie 20.12.03a

- CA-server (Certificate Authority) met eenvoudig certificaat inschrijvingsprotocol (SCEP)

- AnyConnect Secure Mobility-clientversie 4.10.04071

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Certificaatautoriteit (CA) configureren op beheerder

Deze sectie leidt u door de configuratie van een server van het Certificaat van de Autoriteit (CA) voor op SCEP-Gebaseerde automatische inschrijving via de Manager SD-WAN.

Opmerking: de apparaten die zijn ingeschakeld voor toegang op afstand ontvangen een certificaat van deze certificeringsinstantie. De apparaten gebruiken het certificaat om te verifiëren voor externe toegangsclients.

Stap 1. Naar navigeren CA voor ondernemingen het CA-certificaat configureren via vManager. Van vManager GUI:

Configuratie -> Certificaatinstantie -> Enterprise-CA

Opmerking: de andere CA-opties, zoals Enterprise CA zonder SCEP, Cisco vManager als CA en Cisco vManager als bemiddelende CA, worden niet ondersteund voor de SD-WAN RA-functie

Stap 2. Nadat de Enterprise-CA is weergegeven, selecteert u de SCEP optie.

Stap 3. Kopieer en plak het CA-certificaat in het vak basiscertificaat.

Stap 4. Vul uw CA Server informatie in:

Opmerking: de CA-server is in de service VRF 1 geplaatst. CA-server moet bereikbaar zijn via de service VRF voor alle SD-WAN RA head-ends.

Stap 5. Klik op Certificaatautoriteit opslaan om de configuratie op te slaan.

Opmerking: de bijbehorende CA-instellingen worden toegepast zodra de configuratie van de externe toegang is voltooid en geïmplementeerd op het apparaat.

Voeg het functieprofiel voor externe toegang toe aan een bestaande configuratiegroep.

Stel externe toegang in door een bestaande configuratiegroep te wijzigen.

Opmerking: SDRA kan worden geconfigureerd met de CLI add-on-sjabloon of met Configuration Groups. Het ondersteunt echter niet het gebruik van functiesjablonen.

Toegang op afstand via Service VPN inschakelen

Waarschuwing: het inschakelen van externe toegang op een service-VPN is een vereiste stap. Zonder dit, worden om het even welke verdere configuraties voor verre toegangsparameters (profiel/eigenschap) niet verspreid aan het apparaat.

Stap 1. Navigeer vanuit de vManager GUI naar Configuration -> Configuration Groups. Klik op de drie punten (...) aan de rechterkant van uw reeds bestaande configuratiegroep en klik op Bewerken.

Stap 2. Blader naar beneden naar Serviceprofiel:<name>en vouw de sectie uit. Klik op de drie punten (...) rechts van het gewenste VPN-profiel en klik op Functie bewerken.

Stap 3.

Selecteer het aankruisvakje SD-WAN externe toegang inschakelenss

Stap 4. Klik op Save (Opslaan).

De functie Externe toegang configureren

Stap 1. Navigeer vanuit vManager GUI naar Configuration->Configuration Groups-> <Config Group Name>. Klik op de drie punten (...) aan de rechterkant en klik op Bewerken.

Breid het systeemprofiel uit: sectie<Name>. Klik op Functie toevoegen en zoek naar externe toegang.

SDRA-protocol

Opmerking: SDRA ondersteunt zowel IPSec als SSL; de handleiding specificeert echter het gebruik van IPSec voor dit lab, terwijl ze opmerkt dat SSL-configuratie optioneel is en grotendeels dezelfde stappen volgt.

RADIUS-server configureren

Het eerste deel van de configuraties is de Instellen RADIUS-server bij het configureren van externe toegang. Klik op de knop  Radius-groep toevoegen om het uit te breiden, en dan Radius-groep toevoegen.

Breid de RADIUS-server sectie, en klik RADIUS-server toevoegen.

Vul de RADIUS-serverconfiguratie in met het RADIUS IPv4-adres en de RADIUS-sleutel en klik op Add zoals in het voorbeeld wordt getoond.

Breid de RADIUS-groep sectie, en klik RADIUS-groep toevoegen.

Selecteer de vervolgkeuzelijst links van VPN, en selecteer Globaal.

Voeg de RADIUS-server toe die eerder is geconfigureerd.

Zodra u de R hebt geconfigureerdADIUS Group zoals getoond in de foto, klik Toevoegen om de RADIUS-groep op te slaan.

Dit is een voorbeeld van voltooide RADIUS-configuratie. Klik op Save (Opslaan).

Opmerking: SD-WAN RA head-ends gebruiken een RADIUS/EAP-server voor de verificatie van externe toegangsclients en voor het beheer van het beleid per gebruiker. De RADIUS/EAP-server moet bereikbaar zijn vanuit alle SD-WAN RA head-ends in een VPN-service.

Instellen CA-server

Het volgende deel is het volgende Instellen CA-serverMaar aangezien deze CA op een vorige taak is geconfigureerd, wordt deze automatisch verwijderd. Geen vereiste configuratie hier.

EAP-instellingen voor AnyConnect configureren

De volgende sectie is deAnyConnect EAP Setup, in dit scenario wordt de gebruiker geverifieerd. Daarom is het selectievakje Gebruikersverificatie de geselecteerde optie (standaard).

Opmerking: Als dubbele verificatie voor zowel gebruiker/wachtwoord als clientcertificaat gewenst is, selecteert u de optie Gebruiker en Apparaatverificatie. Deze configuratie komt overeen met de CLI-opdracht:verificatie op afstand van elk connect-gap samengestelde cert-verzoek

AAA-beleid configureren

Voor deze SDRA gids bevatten de externe gebruikers een e-maildomein, bijvoorbeeld sdra-user@test.com. Om dit te bereiken selecteert u daarom de optieNaam afleiden uit peer Identity Domain.

In het veld Policy Passwordfield:cisco12345

IKEv2- en IPSec-instellingen

U kunt al deze configuraties standaard laten en op Opslaan klikken.

Apparaat koppelen en implementeren

Nadat Remote Access is geconfigureerd, gaat u verder met de implementatie van de configuratie via de Verwante apparaten tabblad.

Schakel het selectievakje van het gewenste apparaat in en Implementeren.

Klik op Volgende

SelectPreview CLI

Selecteer in het volgende scherm Implementeren nog één keer.

Verifiëren

PKI-certificaten aanvragen

Nadat de implementatie is voltooid, moet u via CLI het ID-certificaat aanvragen op de RA Head-end.

1. Log in op de CLI RA Head-end.

2. Controleer of de trustpoint configuratie met succes is geïmplementeerd in de show run | sec crypto pki trustpoint opdracht.

crypto pki trustpoint sdra_trustpoint

enrollment url http://192.168.6.3:80

fingerprint 8F0B275AA454891B706AC5F27610157C4BE4C277

subject-name CN=SDRA-6-10.0.0.6-Spoke4-CG

vrf 1

revocation-check none

rsakeypair sdra_trustpoint 2048

auto-enroll 80

hash sha256

3. Controleer of het CA-certificaat (root cert) is geïnstalleerd op de sdra_trustpoint

show crypto pki cert sdra_trustpoint

4. Als er geen CA-certificaat is gekoppeld, gaat u over tot verificatie op de CA-server

crypto pki authenticate sdra_trustpoint

5. Vraag het ID-certificaat aan voor het randapparaat dat wordt gebruikt voor de RA-verbinding (Remote Access)

Opmerking: Controleer of de twee vermelde certificaten zijn geïnstalleerd en correct zijn gekoppeld aan de sdra_trustpoint om er zeker van te zijn dat toegang op afstand functioneert zoals bedoeld.

crypto pki enroll sdra_trustpoint

Spoke4-CG#show crypto pki cert sdra_trustpoint

Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number (hex): 03

Certificate Usage: General Purpose

Issuer:

cn=CA-SERVER-SDRA-CLUS2024

Subject:

Name: Spoke4-CG

hostname=Spoke4-CG

cn=SDRA-6-10.0.0.6-Spoke4-CG

Validity Date:

start date: 21:22:15 UTC Apr 26 2024

end   date: 21:22:15 UTC Apr 26 2025

renew date: 21:22:14 UTC Feb 12 2025

Associated Trustpoints: sdra_trustpoint

Storage: nvram:CA-SERVER-SD#3.cer

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number (hex): 01

Certificate Usage: Signature

Issuer:

cn=CA-SERVER-SDRA-CLUS2024

Subject:

cn=CA-SERVER-SDRA-CLUS2024

Validity Date:

start date: 22:37:07 UTC Apr 22 2024

end   date: 22:37:07 UTC Apr 22 2027

Associated Trustpoints: sdra_trustpoint

Storage: nvram:CA-SERVER-SD#1CA.cer

Crypto PKI-debugs

Als u problemen ondervindt bij het aanvragen van de certificaten, dient u de debug-opdrachten in te schakelen om te helpen bij het oplossen van problemen:

debug crypto pki messages debug crypto pki scep debug crypto transactions

Referentie: RADIUS-kenmerken

Een RADIUS-server moet worden geconfigureerd met de Cisco attribuut-waarde (AV) paar-kenmerken die overeenkomen met de gebruiker van de externe toegang.

Dit is een voorbeeld van een FreeRADIUS gebruikersconfiguratie.

IPsec Cisco AV-paarkenmerken:

test.com Cleartext-Password := "cisco12345"

Cisco-AVPair = "ip:interface-config=vrf forwarding 1",

Cisco-AVPair += "ip:interface-config=ip unnumbered GigabitEthernet1",

Cisco-AVPair += "ipsec:addr-pool=sdra_ip_pool",

Cisco-AVPair += "ipsec:route-set=prefix 192.168.6.0/24"

SSL Cisco AV-paarkenmerken:

sdra_sslvpn_policy Cleartext-Password := "cisco"

Cisco-AVPair = "ip:interface-config=vrf forwarding 1",

Cisco-AVPair += "ip:interface-config=ip unnumbered GigabitEthernet1",

Cisco-AVPair += "webvpn:addr-pool=sdra_ip_pool"

Gerelateerde informatie

- SD-WAN externe toegang configureren met AnyConnect en ISE-server

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems