Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Prestatie controleren voorafgaand aan vEdge-upgrade

Upgrade vEdge-routers via de grafische gebruikersinterface (GUI) van vManage

Upgrade vEdge-routers via de CLI

Validatie na upgrade

Problemen oplossen

Onjuiste klok

Extra probleemoplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft het proces voor het upgraden van de Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) vEdge-routers.

Voorwaarden

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Software-defined Wide Area Network (SD-WAN)

- Cisco Software Central - download de Controllers-software fromsoftware.cisco.com

- Cisco SD-WAN-compatibiliteitsmatrix

Gebruikte componenten

Cisco vManage

Cisco vEdge-routers

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Prestatie controleren voorafgaand aan vEdge-upgrade

Let op: als deze voorcontroles worden overgeslagen, kan de vEdge-upgrade mislukken vanwege onvoldoende schijfruimte.

1. Controleer of de klok van het apparaat de juiste tijd is.

2. Controleer of de huidige versie de enige is die wordt vermeld onder de opdracht Software tonen.

vedge# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4 true true false auto 2023-10-05T16:48:45-00:00

20.9.1 false false true user 2023-05-02T19:16:09-00:00

20.6.4 false false false user 2023-05-10T10:57:31-00:00

3. Controleer of de huidige versie standaard is ingesteld onder de opdracht Softwareversie tonen.

vedge# request software set-default 20.9.4

status mkdefault 20.9.4: successful

vedge#

4. Als er meer versies worden vermeld, verwijdert u alle versies die niet actief zijn met de opdrachtregelsoftware <version>. Dit vergroot de beschikbare ruimte om door te gaan met de upgrade.

vedge# request software remove 20.9.4

status remove 20.9.4: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4   true   true    false    auto      2023-10-05T16:48:45-00:00

vedge-1#

5. GebruikShell en opdracht df -h om te bevestigen dat er voldoende vrije schijfruimte is om de upgrade uit te voeren.

vedge# vshel

vedge:~$ df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

none            1.4G  8.0K  1.4G   1% /dev

/dev/sda1      1013M  518M  445M  54% /boot

/dev/loop0       78M   78M     0 100% /rootfs.ro

/dev/sda2       6.0G  178M  5.5G   4% /rootfs.rw

aufs            6.0G  178M  5.5G   4% /

tmpfs           1.4G  300K  1.4G   1% /run

shm             1.4G   48K  1.4G   1% /dev/shm

tmp             600M   84K  600M   1% /tmp

tmplog          120M   37M   84M  31% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           1.0M  312K  712K  31% /etc/sv

6. Als /tmp vol is, opent u een TAC SR om hulp te krijgen bij het vrijmaken van ruimte in de map /tmp/tmp voorafgaand aan de upgrade.

Upgrade vEdge-routers via de grafische gebruikersinterface (GUI) van vManage

1. Upload de nieuwe vEdge-software naar vManage via Maintenance > Software Repository

2. Ga naar de pagina vManage Maintenance > Software Upgrade en selecteer de apparaten die u wilt upgraden.

3. Klik op Bijwerken, selecteer de versie in de vervolgkeuzelijst en klik op Bijwerken.

4. Navigeer terug naar dezelfde pagina. Kies vEdge en klik op Activeren.

Opmerking: U kunt de stappen 3 en 4 combineren als u het selectievakje naast Actief en Opnieuw opstarten selecteert.

5. Navigeer terug naar de pagina vManage Maintenance > Software Upgrade, selecteer de apparaten

6. Klik op Standaardversie instellen, selecteer de versie in de vervolgkeuzelijst en klik op Standaardversie instellen.

Upgrade vEdge-routers via de CLI

1. Breng de software over naar de router via SCP, FTP of, indien van toepassing, via USB.

2. Installeer de software via de opdracht request software install <filepath>.

vedge2_20_6_3# request software install /home/admin/viptela-20.6.5-x86_64.tar.gz

3. Bevestig dat de software is geïnstalleerd met de opdracht Show Software.

vedge# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   true     true      user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    true    false    false     user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    false   false    false     -          -

4. Activeer de software via de opdracht request software activate <version>.

vedge# request software activate 20.6.5

5. Binnen 15 minuten na de upgrade moet u de software-upgrade bevestigen via de opdracht software-upgrade aanvragen-bevestigen.

vedge# request software upgrade-confirm

Waarschuwing: Als u de upgrade niet bevestigt voordat de upgrade-bevestigingstimer is verlopen, keert het apparaat terug naar de vorige softwareversie. De upgrade-bevestigingstimer heeft een standaardduur van 15 minuten.

6. Stel de nieuw geïnstalleerde versie in op de standaardversie met de opdracht request software set-default <version>.

vedge# request software set-default 20.6.5

This will change the default software version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vedge2_20_6_3# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   false    false     user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    false   false    true      user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    true    true     false     user       2023-10-06T00:09:40-00:00

Validatie na upgrade

- Controleer de controleverbindingen en BFD-sessies

- Verifieer OMP-routes en service VPN-routes - test end-to-end ping op elk service VPN-segment tussen vEdge en Hub/andere knooppunten

Problemen oplossen

Onjuiste klok

Als u deze fout hieronder hebt ontvangen, controleert u of de klok van het apparaat op de juiste tijd is ingesteld.

The local time of vEdge router was incorrect and hence were getting following error message:

tar: md5sum: time stamp 2018-12-20 06:12:07 is 7096084.404035963 s in the future

tar: rootfs.img: time stamp 2018-12-20 06:11:44 is 7096048.610879825 s in the future

Bad signing cert

Signature verification failed.

Extra probleemoplossing

U kunt de vdebug in de map /var/log/tmplog controleren op fouten met betrekking tot de upgrade.

Gerelateerde informatie

Upgrade SD-WAN-controllers met behulp van vManage GUI of CLI

Video - Upgrade Cisco SD-WAN Edge-apparaten via CLI

Video - Upgrade Cisco SD-WAN Edge-apparaten van vManage GUI

Cisco SD-WAN Edge Router upgraden met behulp van CLI of vManage

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems