Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Overzicht van topologie

BFD-staten

Scenarios

Scenario 1. zonder flap-rede:bf-deleted

Scenario 2. flap-argument:timeout

Scenario 3. flap-rede:na

Scenario 4. flap-rede:afstandsbediening

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de verschillende BFD-flap-redenen (Bidirectional Forwarding Detection) op een Cisco vEdge-router.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van Cisco SDWAN-oplossing.

Gebruikte componenten

Dit document is gebaseerd op Cisco Cloud vEdge-router die 19.2.1 draait.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Overzicht van topologie

Dit document is niet beperkt tot enige specifieke topologie.

IP-adressen en kleuren van bepaalde belangrijke onderdelen in dit document:

Samengesteld

System-IP

VPN 0 IP/kleur

VPN 0 IP/kleur

VEDGE-1

10.13.13.13

192.168.1.4 / mpls

192.168.2.4 / mpls

VEDGE-2

10.15.15.15

192.168.1.8 / biz-internet

192.168.2.8 / biz-internet

vSmart

10.8.8.8

192.168.1.3 / standaard

NA

vManager

10.7.7.7

192.168.1.1 / standaard

NA

BFD-staten

De mogelijke waarden van 'flap-ratio' op een Cisco vEdge-router zijn:

1. B-deleted - BFD daalt omdat het bedieningspaneel het heeft verwijderd.

U heft twee meldingen op wanneer BFD is verwijderd. Eén voor BFD omlaag en één wanneer BFD wordt verwijderd.

2. Time-out - geen BFD-respons van het afstandsgedeelte.

3. Remote-end - Remote-kant heeft een BFD-pakket verzonden dat aangeeft dat het naar een lagere toestand is gegaan.4.

4. na - niet van toepassing. Dit wordt ingesteld wanneer de BFD-sessie voor het eerst wordt gemaakt en wanneer de BFD-sessie wordt gestart.

Scenarios

Scenario 1. zonder flap-rede:bf-deleted

Voer een port-hop-over-VEDGE-1 router uit en reproduceren dit scenario:

HUB-1# request port-hop color biz-internet

VEDGE-1# show log tail -f /var/log/tmplog/vdebug

local7.debug: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: vdaemon_disable_my_tloc[1308]: %VDAEMON_DBG_EVENTS-1: Disabling tloc ge0_1.

local7.debug: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: vdaemon_send_tloc_info[8282]: %VDAEMON_DBG_MISC-1: Sending TLOC: ifname:ge0_1 color:biz-internet spi:1499 smarts:1 manages:1 state:DOWN LR encap: 0 LR hold time : 7000 Pairwise-Keys Disabled  key-id 0

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vsmart peer-system-ip:10.8.8.8 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.3 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:default uptime:"0:00:35:57" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vmanage peer-system-ip:10.7.7.7 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.1 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:mpls uptime:"0:01:56:34" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:29:21 VEDGE-1 FTMD[1126]: %Viptela-VEDGE-1-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:29:21 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 src-ip:192.168.2.4 dst-ip:192.168.1.6 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12347 local-system-ip:10.13.13.13 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.14.14.14 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:bfd-deleted

Controleer BFD en controleer de uptime van de verbinding op BZ-internet:

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.1.4  12366    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      mpls          default       192.168.1.3   12946    up     0:00:03:47  0           -       -     No

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:52  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.1.4  12366    192.168.1.10  12346   0.0.0.0  dtls       mpls          mpls          192.168.1.10  12346    up     0:00:03:47  0           -       -     -

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0  dtls       biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:00:31  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls      biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:01:52  0           -       -     No

VEDGE-1# sh bfd sess | t

SRC    DST                 SITE                                     DETECT      TX

SRC IP   DST IP    PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR         STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.4  192.168.1.6   ipsec  12366  12347  10.14.14.14  14    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.6   ipsec  12366  12387  10.14.14.14  14    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.6   ipsec  12426  12347  10.14.14.14  14    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.6   ipsec  12426  12387  10.14.14.14  14    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.8   ipsec  12366  12406  10.15.15.15  15    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.8   ipsec  12366  12366  10.15.15.15  15    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.8   ipsec  12426  12406  10.15.15.15  15    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.8   ipsec  12426  12366  10.15.15.15  15    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.11  ipsec  12366  12346  10.16.16.16  16    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.11  ipsec  12366  12426  10.16.16.16  16    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.11  ipsec  12426  12346  10.16.16.16  16    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.11  ipsec  12426  12426  10.16.16.16  16    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.12  ipsec  12366  12426  10.17.17.17  17    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.12  ipsec  12366  12406  10.17.17.17  17    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.12  ipsec  12426  12426  10.17.17.17  17    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.12  ipsec  12426  12406  10.17.17.17  17    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.1.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.2.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.1.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.2.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.1.4  192.168.3.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.1.4  192.168.4.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:03:48  0

192.168.2.4  192.168.3.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  0

192.168.2.4  192.168.4.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  0

U kunt ook een bedieningsverbinding op VEDGE-1 wissen om dit scenario te testen (dat ook een TLOC uitschakelt):

local1.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 confd[897]: audit user: admin/60155 CLI 'clear control connections'

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vsmart peer-system-ip:10.8.8.8 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.3 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:default uptime:"0:00:00:51" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 VDAEMON[1136]: %Viptela-VEDGE-1-vdaemon-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 control-connection-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 personality:vEdge peer-type:vmanage peer-system-ip:10.7.7.7 peer-vmanage-system-ip:0.0.0.0 public-ip:192.168.1.1 public-port:12946 src-color:biz-internet remote-color:mpls uptime:"0:00:01:09" new-state:down

local7.info: Mar 20 09:34:20 VEDGE-1 FTMD[1126]: %Viptela-VEDGE-1-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 9:34:20 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-1" system-ip:10.13.13.13 src-ip:192.168.2.4 dst-ip:192.168.1.6 proto:ipsec src-port:12426 dst-port:12347 local-system-ip:10.13.13.13 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.14.14.14 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:bfd-deleted

Bekijk nu de uptime op mpls en biz-internet kleuren:

VEDGE-1# sh bfd sess | t

SRC    DST                 SITE                                     DETECT      TX

SRC IP   DST IP    PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR         STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.4  192.168.1.6   ipsec  12366  12347  10.14.14.14  14    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.6   ipsec  12366  12387  10.14.14.14  14    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.6   ipsec  12426  12347  10.14.14.14  14    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.6   ipsec  12426  12387  10.14.14.14  14    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.8   ipsec  12366  12406  10.15.15.15  15    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.8   ipsec  12366  12366  10.15.15.15  15    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.8   ipsec  12426  12406  10.15.15.15  15    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.8   ipsec  12426  12366  10.15.15.15  15    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.11  ipsec  12366  12346  10.16.16.16  16    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.11  ipsec  12366  12426  10.16.16.16  16    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.11  ipsec  12426  12346  10.16.16.16  16    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.11  ipsec  12426  12426  10.16.16.16  16    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.12  ipsec  12366  12426  10.17.17.17  17    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.12  ipsec  12366  12406  10.17.17.17  17    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.12  ipsec  12426  12426  10.17.17.17  17    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.12  ipsec  12426  12406  10.17.17.17  17    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.1.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.2.14  ipsec  12366  12426  10.18.18.18  18    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.1.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.2.14  ipsec  12426  12426  10.18.18.18  18    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.1.4  192.168.3.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          mpls          up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.1.4  192.168.4.40  ipsec  12366  12366  10.19.19.19  19    mpls          biz-internet  up     7           1000      0:00:01:37  2

192.168.2.4  192.168.3.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  mpls          up     7           1000      0:00:01:55  2

192.168.2.4  192.168.4.40  ipsec  12426  12366  10.19.19.19  19    biz-internet  biz-internet  up     7           1000      0:00:01:54  3

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.1.4  12366    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls     mpls          default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:41  0           -       -     No

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls     biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:01:59  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.1.4  12366    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls     mpls          mpls          192.168.1.10  12346    up     0:00:01:42  0           -       -     -

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls     biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:00:01  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls     biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:01:59  0           -       -     No

Scenario 2. flap-argument:timeout

U kunt dit scenario reproduceren door een TLOC (in dit geval biz-internet) op VEDGE-1 uit te schakelen door een interface in de onderlay te sluiten.

BFD-status op VEDGE-2 voordat u een TLOC aan VEDGE-1 zijde uitschakelt:

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:03:15  2

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12366  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:03:15  2

Logt in op VEDGE-2 nadat u het probleem hebt gereproduceerd:

local7.info: Mar 20 10:00:04 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:0:4 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.2.14 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12426 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.18.18.18 remote-color:"biz-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

local7.info: Mar 20 10:00:05 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:0:4 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.4.40 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12366 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.19.19.19 remote-color:"biz-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:21:56  3

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   down   7           1000      NA          1

Scenario 3. flap-rede:na

U kunt dit scenario reproduceren door niet op de onderste interface van het vorige scenario te sluiten.

local7.info: Mar 20 10:01:20 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:1:18 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.11 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12346 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.16.16.16 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

local7.info: Mar 20 10:01:20 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 10:1:18 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.2.11 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12426 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.16.16.16 remote-color:"biz-internet" new-state:up deleted:false flap-reason:na

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12366  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:22:32  3

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12366  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:00:04  1

Scenario 4. flap-rede:afstandsbediening

U kunt dit scenario met de opdracht geen controle-verbindingen op VEDGE-1 op een specifieke kleur (in dit geval mpls) reproduceren.

Logs op VEDGE-1:

vpn 0

interface ge0/0

ip address 192.168.1.4/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color mpls

no control-connections

VEDGE-1# show control connections | t

LOCAL    LOCAL                                                                                                                       CFG     V

PEER     SITE  DOMAIN  PRIVATE  PRIVATE  PUBLIC    PUBLIC  SYSTEM                                         PRIVATE   PRIVATE                     CONTROLLER  SYSTEM  ORG   BEHIND

INSTANCE  TYPE     ID    ID      IP       PORT     IP        PORT    IP       PROTOCOL  LOCAL COLOR   REMOTE COLOR  IP        PORT     STATE  UPTIME      GROUP ID    IP      NAME  PROXY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0         vsmart   8     1       192.168.2.4  12426    192.168.1.3   12946   10.8.8.8  dtls      biz-internet  default       192.168.1.3   12946    up     0:00:17:54  0           -       -     No

0         vbond    0     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.10  12346   0.0.0.0   dtls      biz-internet  biz-internet  192.168.1.10  12346    up     0:00:02:37  0           -       -     -

0         vmanage  8     0       192.168.2.4  12426    192.168.1.1   12946   10.7.7.7  dtls      biz-internet  mpls          192.168.1.1   12946    up     0:00:22:44  0           -       -     No

Logs op VEDGE-2:

local7.info: Mar 20 11:36:40 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:40 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:remote-down

local7.info: Mar 20 11:36:40 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:40 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:down deleted:false flap-reason:remote-down

local7.info: Mar 20 11:36:41 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:41 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.1.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12406 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"mpls" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

local7.info: Mar 20 11:36:41 VEDGE-2 FTMD[1119]: %Viptela-VEDGE-2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 3/20/2020 11:36:41 bfd-state-change severity-level:major host-name:"VEDGE-2" system-ip:10.15.15.15 src-ip:192.168.2.8 dst-ip:192.168.1.4 proto:ipsec src-port:12386 dst-port:12406 local-system-ip:10.15.15.15 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:10.13.13.13 remote-color:"mpls" new-state:up deleted:false flap-reason:na

VEDGE-2# show bfd sessions remote-color mpls system-ip 10.13.13.13 | t

SRC    DST                 SITE                              DETECT      TX

SRC IP   DST IP   PROTO  PORT   PORT   SYSTEM IP    ID    LOCAL COLOR   COLOR  STATE  MULTIPLIER  INTERVAL  UPTIME      TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.1.8  192.168.1.4  ipsec  12406  12406  10.13.13.13  13    mpls          mpls   up     7           1000      0:00:05:27  16

192.168.2.8  192.168.1.4  ipsec  12386  12406  10.13.13.13  13    biz-internet  mpls   up     7           1000      0:00:05:27  9

Gerelateerde informatie

- Problemen oplossen met bidirectioneel doorsturen van detectie en datacenter-verbindingen

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems