Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

De werkstroom van Catalyst SD-WAN Manager bijwerken

Essentiële informatie voor het upgraden van Catalyst SD-WAN

SD-WAN-compatibiliteitsmatrix

Manager-upgradematrix

Catalyst SD-WAN Manager Standalone bijwerken

Standalone Manager-upgrade: Image X naar Y (geen noodherstel)

Standalone Manager-upgrade: Image X naar Y ( Disaster Recovery)

Overwegingen voor noodherstel

Noodherstel na upgrade

Catalyst SD-WAN-beheercluster bijwerken

Overwegingen voor noodherstel

Noodherstel na upgrade

Upgradeprocedure voor beheerclusters: versie 20.9.x naar 20.12.x

Essentiële informatie voor het upgraden van 20.9.x

Upgradeprocedure voor clusterbeheer: versie 20.9.5.2/20.9.7 naar 20.15.x

Upgradeprocedure voor beheerclusters: versie 20.12.x naar 20.15.x

Upgradeprocedure voor beheerclusters: versie 20.15.x naar 20.18.x

ManagerUpgrade binnen dezelfde softwaretrein

Staat 1: Voor 20.9.x en 20.12.x

Staat 2: Voor 20.15.x en 20.18.x

Upgrade vBond en vSmart: Afbeelding X naar Y

TAC vereist voor vManage/Controller Upgrade Assistance

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt een uitgebreide bron beschreven die belangrijke koppelingen en richtlijnen consolideert om het Catalyst SD-WAN-upgradeproces te vereenvoudigen en te ondersteunen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Software-defined Wide Area Network (SD-WAN)

- Cisco Software Central

- Download de Controllers software fromsoftware.cisco.com

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

De werkstroom van Catalyst SD-WAN Manager bijwerken

In deze workflow worden de procedures beschreven voor het upgraden van Cisco SD-WAN Manager naar verschillende softwareversies, waarbij zowel beheercluster- als standalone-configuraties met of zonder Disaster Recovery (DR) zijn ingeschakeld.

Essentiële informatie voor het upgraden van Catalyst SD-WAN

Voordat u aan het upgradeproces begint, is het van cruciaal belang om de volgende belangrijke informatie te verzamelen om een soepele en succesvolle Catalyst SD-WAN-upgrade te garanderen:

1. Is uw vManage geïmplementeerd als een zelfstandige instantie of een vManage-cluster?

2. Is Disaster Recovery ingeschakeld op uw vManage?

3. Wat is de huidige softwareversie die op uw vManage wordt uitgevoerd?

4. Naar welke softwareversie wilt u upgraden?

5. Welke softwareversies draaien er op uw routers?

Opmerking: Essentiële informatie voordat u een Catalyst SD-WAN-apparaat upgradet.

SD-WAN-compatibiliteitsmatrix

Raadpleeg de Cisco Catalyst SD-WAN Compatibility Matrix Tool op het volgende adres om de compatibiliteit tussen de softwareversies van de Cisco Catalyst SD-WAN-besturingscomponenten en routers voor uw geplande upgrade te controleren:

Cisco Catalyst SD-WAN-compatibiliteitsmatrix

Deze tool biedt up-to-date informatie over ondersteunde versies van apparaten en besturingscomponentsoftware, zodat u de compatibiliteit voor uw doel-upgradeversie kunt bevestigen.

Manager-upgradematrix

Raadpleeg de upgradematrix om het juiste upgradepad te bepalen. Deze richtlijnen zijn alleen van toepassing op software-upgrades van vManage (Manager).

Het is van essentieel belang om zowel de huidige (X) als de doelafbeeldingen (Y) te specificeren. Navigeer naar Cisco Catalyst SD-WAN Upgrade Matrix

Catalyst SD-WAN Manager Standalone bijwerken

Standalone Manager-upgrade: Image X naar Y (geen noodherstel)

Raadpleeg de upgradehandleiding voor gedetailleerde stappen. Noodherstelprocedures zijn niet opgenomen in dit upgradescenario.

Upgrade SD-WAN-controllers via vManage Graphic User Interface (GUI)

Standalone Manager-upgrade: Image X naar Y ( Disaster Recovery)

Overwegingen voor noodherstel

1. Navigeer in de vManage UI naar Beheer > Disaster Recovery en controleer de replicatiestatus. Zorg ervoor dat de status Succesvol is en niet in een tijdelijke staat zoals Import Pending, Export Pending of Download Pending.

2. Als de replicatiestatus Succesvol is in Beheer > Disaster Recovery (vManage UI):

- Disaster Recovery pauzeren.

- Ga door met het upgraden van de afzonderlijke vManage-node of het cluster met de onderstaande stappen.

3. Controleer of Disaster Recovery is onderbroken.

Waarschuwing: betekent gevaar. U bevindt zich in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken.

Waarschuwing: als Disaster Recovery niet met succes is gepauzeerd, opent u een TAC-kwestie voor verdere hulp voordat u doorgaat met de upgrade.

4. Als Disaster Recovery eenmaal is gepauzeerd, gaat u verder met het upgradeproces voor de standaardmanager.

Noodherstel na upgrade

Als de upgrade is voltooid, moet u Disaster Recovery onderbreken en controleren of Disaster Recovery is hervat. Zie Registratie voor Disaster Recovery verifiëren.

Raadpleeg de officiële documentatie voor noodherstel van Cisco SD-WAN voor gedetailleerde informatie over noodherstel.

Raadpleeg de upgradehandleiding voor gedetailleerde stappen.

Upgrade SD-WAN-controllers via vManage Graphic User Interface (GUI)

Catalyst SD-WAN-beheercluster bijwerken

De stappen zijn vergelijkbaar met de stappen die worden gebruikt bij zelfstandig noodherstel. Bekijk deze aandachtig voordat u doorgaat met de upgrade.

Overwegingen voor noodherstel

1. Navigeer in de vManage UI naar Beheer > Disaster Recovery en controleer de replicatiestatus. Zorg ervoor dat de status Succesvol is en niet in een tijdelijke staat zoals Import Pending, Export Pending of Download Pending.

2. Als de replicatiestatus Succesvol is in Beheer > Disaster Recovery (vManage UI):

- Disaster Recovery pauzeren.

- Ga door met het upgraden van de afzonderlijke vManage-node of het cluster met de onderstaande stappen.

3. Controleer of Disaster Recovery is onderbroken.

Waarschuwing: als Disaster Recovery niet met succes is gepauzeerd, opent u een TAC-kwestie voor verdere hulp voordat u doorgaat met de upgrade.

4. Als Disaster Recovery eenmaal is gepauzeerd, gaat u verder met het upgradeproces voor de standaardclustermanager. Het is belangrijk om de juiste upgradeoptie voor uw omgeving te selecteren.

Noodherstel na upgrade

Als de upgrade is voltooid, moet u Disaster Recovery onderbreken en controleren of Disaster Recovery is hervat. Zie Registratie voor Disaster Recovery verifiëren.

Raadpleeg de officiële documentatie voor noodherstel van Cisco SD-WAN voor gedetailleerde informatie over noodherstel.

Upgradeprocedure voor beheerclusters: versie 20.9.x naar 20.12.x

Houd rekening met enkele belangrijke overwegingen bij het upgraden van de 20.9-release.

Essentiële informatie vóór Upgraden vanaf 20.9.x

Na het upgraden naar 20.9.5.2 of een latere versie van 20.9 kan het migratieproces van de statistieken-DB-versie tot 4 uur duren. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de migratie is voltooid voordat wordt verdergegaan met de volgende upgrade-hop of een configuratie.

Voltooiing migratie controleren:

- De opdracht uitvoeren

request nms statistics-db diagnostics

- Controleer de diagnostische uitvoer en bevestig dat er 0 vermeldingen zijn onder de sectie Indices met een hoofdversie van minder dan 6. Dit geeft aan dat de migratie met succes is voltooid.

vManage1# request nms statistics-db diagnostics

Total indices: 34

Indices with major version lesser than 6: 20 ------------>> This count needs to be 0

- Upgrades vanaf versie 20.9 moeten uitsluitend worden uitgevoerd met behulp van de CLI.

- Zorg ervoor dat de vManage-controllers voor standalone clusters en clusters met drie knooppunten de persona COMPUTE+DATA hebben. Voor clusters met 6 knooppunten configureert u 3 controllers met de COMPUTE+DATA-persona en 3 controllers met de DATA-persona.

Raadpleeg de upgradehandleiding voor gedetailleerde stappen.

Upgradeprocedure voor beheerclusters: versie 20.9.x naar 20.12.x

Upgradeprocedure voor clusterbeheer: versie 20.9.5.2/20.9.7 naar 20.15.x

Raadpleeg de upgradehandleiding voor gedetailleerde stappen.

Upgradeprocedure voor clusterbeheer: versie 20.9.5.2/20.9.7 naar 20.15.x

Upgradeprocedure voor beheerclusters: versie 20.12.x naar 20.15.x

Raadpleeg de upgradehandleiding voor gedetailleerde stappen.

Upgradeprocedure voor beheerclusters: versie 20.12.x naar 20.15.x

Upgradeprocedure voor beheerclusters: versie 20.15.x naar 20.18.x

Raadpleeg de upgradehandleiding voor gedetailleerde stappen.

Upgradeprocedure voor beheerclusters: versie 20.15.x naar 20.18.x

Manager Upgrade binnen dezelfde softwaretrein

Staat 1: Voor 20.9.x en 20.12.x

- Gebruik de CLI-methode.

- Config-db upgrade is niet vereist.

- Raadpleeg de upgradehandleiding voor gedetailleerde stappen.

Staat 2: Voor 20.15.x en 20.18.x

- Gebruik de GUI-methode.

- Config-db upgrade is niet vereist.

- Raadpleeg de upgradehandleiding voor gedetailleerde stappen.

Upgrade vBond en vSmart: Afbeelding X naar Y

Raadpleeg het upgradedocument:

SD-WAN-controllers upgraden met vManage GUI of CLI – Cisco

TAC vereist voor vManage/Controller Upgrade Assistance

Open een TAC-case voor verdere hulp als u aan een van deze scenario's voldoet:

- U hebt hulp nodig bij het upgraden van vManage en u hebt problemen ondervonden tijdens de upgrade.

- U probeert een upgrade uit te voeren (voor vBond, vSmart of cEdge) en ondervindt problemen, ongeacht of u in eerste instantie om hulp hebt gevraagd.

Zorg ervoor dat u de juiste subtechnologie selecteert op basis van het type controller of apparaat dat u gebruikt. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw zaak correct wordt gerouteerd en efficiënter wordt aangepakt.

subtechnologie

Catalyst Manager (vManage) Single Node - Software installeren, activeren of upgraden

Catalyst Manager (vManage) Cluster - Software installeren, activeren of upgraden

Catalyst Validator (vBond) - Software installeren, activeren of upgraden

Catalyst Controller (vSmart) - Software installeren, activeren of upgraden

IOS-XE SD-WAN (cEdge)-routers in controllermodus - Software installeren, activeren of upgraden

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems