Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Webhook-URL-eindpunt maken

Gebruikte componenten

Configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe alarmmeldingen van Cisco SDWAN-Manager via een webhook naar het Cisco Webex Teams-kanaal kunnen worden verzonden.

Voorwaarden

Vereisten

Webhook-URL-eindpunt maken

Maak de inkomende webhook voor Cisco Webex van https://apphub.webex.com om Cisco SDWAN-Manager-alarmmeldingen te configureren om naar het Cisco Webex Teams-kanaal te worden verzonden.

1: Klik op de link.

2: Maak een Webhook-naam en een nieuwe ruimte (bijvoorbeeld: Webhook Notification) in Webex. Selecteer vervolgens de ruimte Webhook Notification in het vervolgkeuzemenu en klik op ADD.

3: Webhook URL-eindpunt wordt gemaakt.

Gebruikte componenten

Dit document is gebaseerd op deze software- en hardwareversies.

- Cisco Catalyst SD-WAN Manager versie 20.15.3.1

Configureren

1. In het menu Cisco SD-WAN Manager. Navigeer naar Monitor > Logboeken > Alarmen > Alarmmeldingen > Alarmmeldingen toevoegen.

- Melding: De naam voor de melding is gemaakt.

- Type alarm:

- Objecttype: Apparaten selecteren.

- Objectlijst: selecteer ALLE of afzonderlijke apparaten.

- Ernst: Alles.

- Typen: Alles of Selecteren welke nodig zijn.

- Leveringsmethode:

- Selecteer WebHook.

- Kies een kanaal voor Webhook:

- Selecteer Cisco Webex in de vervolgkeuzelijst.

- WebHook URL: URL kopiëren van Inkomende Webhooks APP.

- Drempelwaarde webhook: 4

- Klik op Meldingen toevoegen wanneer u klaar bent.

Verifiëren

- Controleer of de alarmmelding is doorgestuurd naar het Cisco Webex Teams-kanaal (Kanaalnaam: "Webhook Notification").

Problemen oplossen

Als er een probleem is met de webhook-integratie, controleert u de logs. Meld u aan bij de Cisco SDWAN-Manager-shell, ga naar de directory cd /var/log/nms en controleer het bestand vmanage-server.log.

Werkvoorbeeld:

- Als u een 204 statuscode ontvangt, betekent dit dat de webhook succesvol is geleverd en verwerkt.

vmanage_1# vsh

vmanage_1:~$ cd /var/log/nms

vmanage_1:/var/log/nms$ tail -f  vmanage-server.log | grep webhook

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-9) || Response status code after sending webhook: 204

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-11) || Response status code after sending webhook: 204

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-10) || Response status code after sending webhook: 204

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-12) || Response status code after sending webhook: 204

Niet werkend voorbeeld:

- Als u een 404-responscode ontvangt, betekent dit dat de URL van het eindpunt niet correct is.

vmanage_1:/var/log/nms$ tail -f  vmanage-server.log | grep webhook

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-13) || Response status code after sending webhook: 404

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-14) || Response status code after sending webhook: 404

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-15) || Response status code after sending webhook: 404

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-1) || Response status code after sending webhook: 404

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems