Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Netwerkdiagram

Configuraties

Verificatie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Cisco SD-WAN Edge met MPLS-transport kunt configureren voor toegang tot Cisco SD-WAN controllers op internet via inline DC WAN Edge.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van deze onderwerpen aan:

- Cisco softwaregedefinieerde Wide Area Network (SD-WAN)

- Routing

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco vManager versie 20.6.5.2

- Cisco WAN Edge-routerversie 17.06.05

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

In een Inline DC WAN Edge-implementatie moet het controleverkeer dat binnenkomt via MPLS SD-WAN controllers op het internet bereiken. Het verkeer kan in VPN 0 worden gerouteerd tussen MPLS en internet.

In dit geval moet de tunnelconfiguratie worden verwijderd van de fysieke interfaces van MPLS en Internet en op twee afzonderlijke loopback interfaces worden geplaatst.

Netwerkdiagram

Netwerktopologie

Configuraties

Bij deze implementatie moet het Branch WAN Edge-apparaat toegang krijgen tot controllers via DC WAN-edge. In dit scenario wordt een extra fysieke interface toegevoegd in VPN 0 op DC WAN-rand en worden tunnels verplaatst van fysieke interface naar loopback-interface.

Wanneer u de tunnel van een fysieke interface naar een loopback-interface verplaatst, kan de DC WAN Edge-router fungeren als doorvoer voor het verkeer vanaf de DC WAN-edge en de Branch WAN-edge router. Er moet verbinding zijn tussen loopback IP-adressen en controllers om controle en dataplaat te vormen.

Deze uitvoer legt DC WAN-interfaceconfiguratie op aan de rand:

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.201.186.175 255.255.255.224

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0/2

description connection to Branch_WAN-Edge

ip address 192.168.20.21 255.255.255.252

no shutdown

!

interface Loopback1

description wan_color_green

ip address 192.168.20.2 255.255.255.255

no shutdown

!

interface Loopback2

description wan_color_custom2

ip address 192.168.20.10 255.255.255.255

no shutdown

!

Volgende uitvoer legt DC WAN-randtunnelconfiguratie vast:

DC_WAN-Edge#sh sdwan running-config sdwan

sdwan

interface Loopback1

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color green

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections 1

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 5

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback2

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color custom2 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections 1

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 5

port-hop

carrier default

nat-refresh-interval 5

hello-interval 1000

hello-tolerance 12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

!

Met volgende uitvoer worden de configuratie van Branch_WAN-Edge-tunnels vastgelegd:

Branch_WAN-Edge#sh sdwan run sdwan

sdwan

interface GigabitEthernet0/0/2

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color custom2

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 5

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service http

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

!

Verificatie

De volgende uitvoer vangt de connectiviteit van het controlevliegtuig voor DC_WAN-Edge op.

DC_WAN-Edge#sh sdwan control connections

PEER PEER CONTROLLER

PEER PEER PEER SITE DOMAIN PEER PRIV PEER PUB GROUP

TYPE PROT SYSTEM IP ID ID PRIVATE IP PORT PUBLIC IP PORT ORGANIZATION LOCAL COLOR PROXY STATE UPTIME ID

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vsmart dtls 10.10.10.2 1 1 10.201.186.172 12346 10.201.186.172 12346 rch_sdwan_lab custom2 No up 0:00:00:37 0

vsmart dtls 10.10.10.2 1 1 10.201.186.172 12346 10.201.186.172 12346 rch_sdwan_lab green No up 0:00:00:37 0

vmanage dtls 10.10.10.1 1 0 10.201.186.171 12746 10.201.186.171 12746 rch_sdwan_lab green No up 0:00:00:35 0

Met de volgende uitvoer wordt de connectiviteit van het besturingsplane voor Branch_WAN-Edge opgenomen.

Branch_WAN-Edge#show sdwan control connections

PEER PEER CONTROLLER

PEER PEER PEER SITE DOMAIN PEER PRIV PEER PUB GROUP

TYPE PROT SYSTEM IP ID ID PRIVATE IP PORT PUBLIC IP PORT LOCAL COLOR PROXY STATE UPTIME ID

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vsmart dtls 10.10.10.2 1 1 10.201.186.172 12346 10.201.186.172 12346 custom2 No up 0:00:00:20 0

vmanage dtls 10.10.10.1 1 0 10.201.186.171 12346 10.201.186.171 12346 custom2 No up 0:00:00:22 0

De volgende output vangt de connectiviteit van het gegevensvliegtuig voor DC_WAN-Edge op. De lokale kleur groen vormt een BFD-sessie met apparaten aan de afstandsrand.

DC_WAN-Edge#sh sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX

SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec UPTIME TRANSITIONS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.10.60 60 up green biz-internet 192.168.20.2 10.201.186.167 12346 ipsec 7 1000 0:00:06:37 6

10.10.10.20 20 up green biz-internet 192.168.20.2 10.201.186.180 12346 ipsec 7 1000 0:00:06:37 6

10.10.10.5 5 up green default 192.168.20.2 10.201.186.181 12346 ipsec 7 1000 0:00:06:37 6

10.10.10.10 10 up green gold 192.168.20.2 10.201.186.182 12346 ipsec 7 1000 0:00:06:37 6

Met de volgende uitvoer wordt de connectiviteit van het dataplatform voor Branch_WAN-Edge opgenomen. De lokale kleur custom2 vormt een BFD sessie met remote edge apparaten.

Branch_WAN-Edge#sh sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX

SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.10.5 5 up custom2 default 192.168.20.22 10.201.186.181 12346 ipsec 7 1000 0:00:07:37 2

10.10.10.10 10 up custom2 gold 192.168.20.22 10.201.186.182 12346 ipsec 7 1000 0:00:07:37 2

10.10.10.20 20 up custom2 biz-internet 192.168.20.22 10.201.186.180 12346 ipsec 7 1000 0:00:07:37 2

10.10.10.60 60 up custom2 biz-internet 192.168.20.22 10.201.186.167 12346 ipsec 7 1000 0:00:07:37 2

Gerelateerde informatie

- Cisco SD-WAN ontwerpgids