Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Verifiëren

Problemen oplossen

Conclusie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft waarom vEdge-router niet zijn eigen Autonomous System (AS) nummer adverteert wanneer u Border Gateway Protocol (BGP) routes naar Overlay Management Protocol (OMP) adverteert.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Basis begrip van Viptela-softwaregedefinieerde SDWAN-oplossing (Wide Area Network)

- OMP

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document werd gemaakt met behulp van de apparaten in een specifieke labomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Configureren

Netwerkdiagram

Hier is een eenvoudig topologiediagram dat de instellingen beschrijft:

192.168.41.0/24—|R1—Vedge1—Overlay2—R2|—192.168.51.0/24

Het probleem wordt hier weergegeven:

Voor voorvoegsel A op R2 - verwacht u AS-PATH te zien: 65002, 64500, 65001, 65156, maar alleen 65002 64500 65156

Voor voorvoegsel B op R1 - verwacht u AS-PATH te zien: 65001, 64500, 65002, 65157, maar alleen gezien 65001 64500 65157

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

1. Neem contact op met het voorvoegsel B (192.168.51.0/24) op vEdge2.

vedge2# show bgp routes 192.168.51.0/24 detail

bgp routes-table vpn 40 192.168.51.0/24

best-path 1

info 0

nexthop     192.168.50.115

metric      0

weight      0

origin      igp

as-path     65157

ri-peer     192.168.50.115

ri-routerid 2.2.2.1

path-status valid,best,external

tag         0

Zoals u opmerkt, bestaat het AS pad hier uit één enkel AS van de peer router R2 en dit wordt verwacht gedrag. U ziet dit voorvoegsel op vedge2 zoals het is geadverteerd.

U kunt hetzelfde gedrag ook observeren als gewone Cisco Internetworking Operating Systems (IOS®) routers.

2. Reclame voor BGP-routes via OMP.

omp

overlay-as       64500

advertise bgp

!

Advertiseert de configuratie van bgp is net als een bekend Cisco IOS® herdistribueerde opdracht. OMP is vergelijkbaar met BGP, maar in werkelijkheid is het een ander protocol dat specifiek ontwikkeld is voor de SDWAN-oplossing. U behoudt dus de kenmerken van de BGP-voorvoegsel die u in de BGP-tabel had (zie stap 1).

3. Laten we het voorvoegsel B (192.168.51.0/24) op vEdge1 bekijken nadat u door de overlay bent gegaan.

vedge1# show omp routes 192.168.51.0/24 detail

---------------------------------------------------

omp route entries for vpn 40 route 192.168.51.0/24

---------------------------------------------------

RECEIVED FROM:

peer            192.168.30.103

path-id         12

label           1003

status          C,I,R

loss-reason     not set

lost-to-peer    not set

lost-to-path-id not set

Attributes:

originator       192.168.30.105

type             installed

tloc             192.168.30.105, mpls, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

overlay-id        1

site-id          50

preference       not set

tag              not set

origin-proto     eBGP

origin-metric    0

as-path          "65157"

unknown-attr-len not set

Zoals u opmerkt, bleven de eigenschappen van dit voorvoegsel vergelijkbaar met hoe het voor een ander dynamisch routingprotocol zou worden gedaan. AS-path van BGP is gewoon een ander kenmerk van een buitenlands routingprotocol dat geen betekenis heeft voor OMP. In het pad wordt slechts één AS weergegeven. Het gedrag wordt verwacht omdat vedge2 geen reclame heeft gemaakt voor een andere BGP-buurman. Het project is van BGP naar OMP geherdistribueerd, dus het mag zijn eigen AS niet aan dit voorvoegsel voorbehouden.

4. Herdistributie van OMP in BGP AS 65001, maar nu op vEdge1 uitvoeren.

omp

no shutdown

overlay-as       64500

advertise bgp

!

…

!

vpn 40

router

bgp 65001

propagate-aspath

address-family ipv4-unicast

redistribute omp

!

neighbor 192.168.40.114

no shutdown

remote-as 65156

!

!

!

Hier is de plaats waar overlay-AS feitelijk intreed en zijn rol speelt, maar in tegenstelling tot gewone Cisco IOS® zult u geen veranderingen in voorvoegsel zien zoals het aan R1 wordt geadverteerd, omdat er op vEdge geen opdracht gelijkend op Cisco IOS192.168.40.11 van de IPV toont 4 geadverteerde routes die kunnen helpen om nieuwe AS-pad te zien.

5. U blijft dus alleen over de mogelijkheid om het AS-pad op de ontvangende router te controleren (in dit geval R1).

R1#show bgp vpnv4 unicast vrf vEdge1_18.3 neighbors 192.168.40.104 routes

BGP table version is 11, local router ID is 192.168.41.10

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,

x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,

t secondary path,

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

Route Distinguisher: 1:183 (default for vrf vEdge1_18.3)

*>   192.168.51.0     192.168.40.104        1000             0 65001 64500 65157 ?

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Conclusie

OMP deelt enige gelijkenis met BGP, maar dit feit zou geen verwarring moeten maken als twee protocollen met elkaar communiceren. AS-pad is een van de onderwerpen die zoveel misverstanden veroorzaken.

Gerelateerde informatie

- OMP configureren

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems