Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Overzicht

Procedure

Stap 1. Controleer de modemstatus.

Stap 3. Sluit de Cellulaire0 interface.

Stap 4. Download de firmware versie.

Stap 5. Breng de firmware versie naar ISR 1100 LTE-router over.

Stap 6. upgrade van de LTE-firmware

6.a upgrade van de firmware in 20.3.X en ouder.

6.b. upgrade van de firmware in 20.4.X en later.

Stap 7. Bevestig de upgrade.

Opdrachten voor probleemoplossing

Opdrachten tonen

Statistieken wissen

Debug-opdrachten

Interface opnieuw instellen

20.4 en daarna cellulaire opdrachten

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de Cisco LTE-modemfirmware op Cisco ISR1100 LTE Series (Nutella) kunt verbeteren met Viptela OS.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco softwaregedefinieerde Wide Area Network (SD-WAN)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- ISR1100-4GLTE versie 20.3.4 en 20.6.3

- LTE WP7610 draadloze kaart

- Firmware-versie: SWI9X07Y_02.28.03.04

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Overzicht

Deel van Cisco 1000 Series Geïntegreerde services routers (ISR), er zijn twee modellen die een LTE draadloze Sierra Module bevatten:

- WP7607 - ISR100-4G GLTEGB

- WP7610 - ISR 1100-4GLTENA

Deze routermodellen worden aangedreven door Viptela OS of Cisco IOS® XE SD-WAN software.

Opmerking: Voor meer informatie over de ISR1000 Nutella LTE-routers met betrekking tot LTE SKU, ondersteunde LTE-banden, LTE-specificaties, navigeer naar: Cisco ISR1100 en ISR100X Series routers

Procedure

Stap 1. Controleer de modemstatus.

De upgradeprocedure vereist dat de LTE-module is ingeschakeld, anders faalt deze om de lopen van de modustatus te controleren: Laat het cellulair zien.

ISR1100-4GLTE#show cellular

Radio mode LTE

Frequency band 2

Bandwidth 10.0 MHz

Transmit channel 65535

Receive channel 1000

Received signal strength indicator, RSSI -61 dBm

Reference signal receive power, RSRP -89 dBm, Excellent

Reference signal receive quality, RSRQ -6 dB, Excellent

Signal-to-noise ratio, SNR 22.2 dB, Excellent

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.28.03.04

Firmware date : 2019/06/05 10:14:36

Package : 02.28.03.04_VERIZON_002.075_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Online

Modem temperature : 44 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480732371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307100342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148000007617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

Modem status : Online

SIM status : Ready

Activation status : Not applicable

Radio mode : LTE

Signal strength : Excellent

Network status : Searching

Last seen error : Device has no service

Stap 2. Schakel de LTE-module in.

Opmerking: Als de modulestatus uit is, schakelt u de machine in.

ISR1100-4GLTE# request cellular power on

Stap 3. Sluit de Cellulaire0 interface.

Toegang tot de configuratiemodus en sluit de cellulaire0 interface in VPN 8.

ISR1100-4GLTE# configuration terminal

Entering configuration mode terminal

ISR1100-4GLTE(config)# vpn 0

ISR1100-4GLTE(config-vpn-0)# interface cellular0

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# shutdown

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# commit

Stap 4. Download de firmware versie.

De LTE firmware versie is afhankelijk van LTE Wireless Card en Carrier. Controleer het LTE-model met de opdracht cellulair.

Opmerking: Navigeer naar het Download Software Center in de sectie LTE draadloze WAN-interfaces om de opties te onderzoeken.

Stap 5. Breng de firmware versie naar ISR 1100 LTE-router over.

Gebruik SCP of FTP om het Firmware-bestand over te brengen naar de map van het startpunt van de gebruiker.

Stap 6. upgrade van de LTE-firmware

Het LTE firmware-proces is afhankelijk van de versie van de router:

- Voor versie 20.3.x of ouder, volgt u stap 6.a

- Voor versie 20.4.x of hoger volgt u stap 6.b

6.a upgrade van de firmware in 20.3.X en ouder.

Schakel interne opdracht in die verborgen is in de reguliere exec-modus in CLI (Comande Line Interface).

ISR1100-4GLTE# unhide viptela_internal

Password: ************

Opmerking: Gebruik dit wachtwoord voor toegang: 5mok!ngk!ll$ navigeren naar: Interne opdrachten voor probleemoplossing voor Cisco SD-WAN

Opmerking: in 19.2.3, 20.1.2, 20.3.1 en 20.3.2 wordt de opdracht viptela_internal niet meer gebruikt, in plaats daarvan gebruikt u de volledige opdracht verwijderen. Het wachtwoord is hetzelfde.

Voer de opdracht interne upgrade uit met het absolute pad naar het firmware-bestand.

ISR1100-4GLTE# request internal modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

Opmerking: In dit voorbeeld bevindt het firmware-bestand zich in /home/admin folder.

Opmerking: Herstart van de router is niet vereist om de firmware-upgrade te kunnen uitvoeren.

6.b. upgrade van de firmware in 20.4.X en later.

Opmerking: Vervang viptela_internal vanaf 20.4 en vervang deze door request support opdracht.

Voer de opdracht voor het upgraden van het verzoek uit met het absolute pad naar het firmware-bestand.

ISR1100-4GLTE# request support modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

Opmerking: In dit voorbeeld bevindt het firmware-bestand zich in /home/admin folder.

Opmerking: Herstart van de router is niet vereist om de firmware-upgrade te kunnen uitvoeren.

Stap 7. Bevestig de upgrade.

Om de nieuwe firmware en het pakket te controleren voert u de show cellulaire opdracht uit.

ISR1100-4GLTE# show cellular

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.37.06.00

Firmware date : 2020/06/02 00:54:15

Package : 02.37.06.00_VERIZON_002.107_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Low Power Mode

Modem temperature : 43 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480XXX371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307XXX342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148XXXX7617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

Opdrachten voor probleemoplossing

Opdrachten tonen

Gebruik de opdracht show in de CLI om de cellulaire informatie weer te geven.

show cellular modem

show cellular network

show cellular profiles

show cellular radio

show cellular sessions

show cellular status

show interface errors cellular0

show interface | tab

show interface cellular0

show cellular

show internal cellular status >>>> it requires to unhide internal command

Statistieken wissen

Om de statistieken van de mobiele interface te controleren, voert u het volgende programma uit: tonen interface details interface cellulair0.

clear cellular statistics interface cellular0

clear cellular errors interface cellular0

Debug-opdrachten

Debugs in de CLI inschakelen om extra informatie weer te geven.

debug cellular events

debug cellular config

debug cellular api

debug cellular misc

Opmerking: Zodra de debugs zijn ingeschakeld, dient u de beelden te raadplegen om de inhoud van /var/log/tmplog/vdebug te controleren.

Interface opnieuw instellen

request interface-reset vpn 0 interface cellular0

request internal modem reset

20.4 en daarna cellulaire opdrachten

request support cellular at

request support modem dmlog filter-name

request support modem dmlog log-action

request support modem reset

request support modem restore-profile