Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrond

CSR1000V-toewijzing configureren

Modelformulier: Zeer zware datacenter

Samenvattende stappen

Verifiëren

Modelformulier: Normaal datacenter

Samenvattende stappen

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het geheugen (EXM) van Data Plane (DP) Quantum Flow Processor (QFP) op Cisco Cloud Services Router 1000V (CSR1000V) kunt vergroten.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CSR1000V-routers.

- Cisco IOS®-XE.

- ESXi vCenter.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- CSR1000V-router ingezet in VMware ESXi, 6.7.0

- Cisco IOS®-XE 16.12.6

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrond

Het is belangrijk om te begrijpen hoe Cisco IOS®-XE is gebouwd. Met Cisco IOS®-XE is Cisco naar een Linux-kern verplaatst en alle subsystemen zijn gesplitst in processen. Alle subsystemen die al eerder in Cisco IOS® waren, draaien nu als softwareprocessen binnen het Linux Operating System (OS). Cisco IOS® zelf werkt als een daemon (Cisco IOSd) binnen de Linux OS. Cisco IOS®-XE behoudt niet alleen de zelfde kijk en het zelfde gevoel van de klassieke Cisco IOS®, maar ook de bediening, de steun, en het beheer.

Geheugen dat is toegewezen aan Virtual Machine (VM) is toegewezen aan Cisco IOS® daemon (Cisco IOSd) en aan Data Plane-geheugen.

De standaardinstelling is dat de geheugentoewijzing op Cisco IOSd 2,5 GB bedraagt en voor Data Plane 1,5 GB, de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor Cisco IOSd wordt bepaald door geheugenadd-on-licenties en bepaalde functiekaarten (licentie voor breedbandfunctie) en deze verandert niet wanneer meer geheugen wordt toegewezen aan VM.

In het geheugen van het datacenter is de maximale geheugengrootte op CSR1000V standaard 256MB (268435456 bytes), die zeer klein kan zijn voor bepaalde specifieke functies configuraties, zoals QoS-beleid, NAT-sessies, IPSec security associaties enzovoort. en wanneer een hoge benuttingsgraad wordt waargenomen -

CSR_ESXi#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 268435456

InUse: 263066746

Free: 5368710

Lowest free water mark: 206885888

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

Jul 5 08:016:32.486: %QFPOOR-2-LOWRSRC_PERCENT_CRIT: R0/0: cpp_ha: QFP 0 DRAM(EXMEM) at 99 percent, exceeds critical level 95

Exmem is het dynamische geheugen dat de eigenlijke pakketverwerking mogelijk maakt, gebruikt voor functies om het statische en dynamische geheugen op te schalen en te beheren dat door Cisco Packet Processor (CPP) wordt gebruikt.

Opmerking: Raadpleeg de Cisco CSR 1000v geheugentoewijzing voor uitgebreide informatie over Cisco IOS D-geheugen.

CSR1000V-toewijzing configureren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de sjablonen van het datacenter kunt configureren om de QFP-grootte te verhogen.

Sjabloonopties zijn beschikbaar:

met het bedieningsvlak extra zwaar

met een besturingsplane

met een gegevensgewicht

met normaal vlak

met een dienstvliegtuig

dienstvlak

Opmerking: Dit document bestrijkt geen sjablonen voor besturingsplannen en servicesjablonen. Raadpleeg voor meer informatie over deze sjablonen - Cisco CSR 1000v en Cisco ISRv-softwareconfiguratiegids

Modelformulier: Zeer zware datacenter

De volgende tabel toont de QFP-toewijzing voor het geheugen van het gegevensvliegtuig voor de sjabloon voor zware gegevensstromen.

VM

QFP-grootte

4 GB

256 MB (standaardwaarde)

8 GB

512 MB

16 GB

1024 MB

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#platform resource data-plane-heavy

Please reboot to activate this template

Router(config)#end

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

CSR_ESXi#reload

Samenvattende stappen

1. toelaten

2. aanvalsterrein

3. met perronresource data-vlak-zwaar

4. einde

5. schrijfgeheugen

6. herladen

Verifiëren

1.8 GB toegewezen aan VM.

cisco CSR1000V (VXE) processor (revision VXE) with 2295972K/3075K bytes of memory.

Processor board ID 949XJJNMSHM

3 Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

8105924K bytes of physical memory.

7774207K bytes of virtual hard disk at bootflash:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

2. Geen wijzigingen waargenomen in termen van geheugen dat aan Cisco IOSd en datacenter is toegewezen na wijziging van de sjabloon.

Router#show platform software vmemory info

Memory Upgrade Limits:

Total System Memory:            7915 MB

Memory From Upgrade Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory From Feature Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory Available For Upgrade:

Available System Memory:        3819 MB

Available Upgrade Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Available Feature Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Current Memory Allocation:

Cisco IOSD:   2560 MB (default) + 0 MB upgrade

Data Plane:     1536 MB (default) + 0 MB upgrade

3. Het totaal beschikbare QFP-expressie is nu 512 MB.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 536870912

InUse: 61156352

Free: 475714560

Lowest free water mark: 475321344

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

Router#show platform software cpu alloc

CPU alloc information:

Control plane cpu alloc: 0

Data plane cpu alloc: 1-7

Service plane cpu alloc: 0

Template used: CLI-data_plane_heavy

Modelformulier: Normaal datacenter

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#platform resource data-plane-normal

Please reboot to activate this template

Router(config)#end

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

CSR_ESXi#reload

Samenvattende stappen

1. toelaten

2. aanvalsterrein

3. met behulp van perronbronnen

4. einde

5. schrijfgeheugen

6. herladen

Data Plane Normal gebruikt 256 MB in QFP-expressie, ongeacht de hoeveelheid VM-geheugen die is toegewezen.

cisco CSR1000V (VXE) processor (revision VXE) with 2295972K/3075K bytes of memory.

Processor board ID 949XJJNMSHM

3 Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

16363460K bytes of physical memory.

7774207K bytes of virtual hard disk at bootflash:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

Router#show platform software vmemory info

Memory Upgrade Limits:

Total System Memory:            15979 MB

Memory From Upgrade Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory From Feature Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory Available For Upgrade:

Available System Memory:        11883 MB

Available Upgrade Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Available Feature Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Current Memory Allocation:

Cisco IOSD:   2560 MB (default) + 0 MB upgrade

Data Plane:     1536 MB (default) + 0 MB upgrade

Router#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 268435456

InUse: 61156352

Free: 207279104

Lowest free water mark: 206885888

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

Opmerking: QFP-geheugentoewijzing is uitsluitend afhankelijk van de hoeveelheid geheugen die aan VM is toegewezen en de toegepaste gegevensvliegtuigsjabloon. Dit is niet afhankelijk van de geïnstalleerde geheugenadd-on licenties.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke informatie beschikbaar over hoe u deze configuratie kunt oplossen.