Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

doel

Topologie

Netwerkdiagram

Terminologie

Beperkingen

Configuratie

Overzicht

Stap 1. Installeer de website van CLI 2.0.

Stap 2. Maak een resourcegroep.

Stap 3. Maak een net.

Stap 4. Maak routeswitches.

Stap 5. Maak subnetten.

Stap 6. Maak een CSR1000v router.

Stap 7. Maak de tweede CSR1000v router.

Stap 8. Maak een host-VM met dezelfde procedure in stap 6.  Dit voorbeeld gebruikt UbuntuLTS.

Stap 9. Voeg routes toe aan routingtabellen en VM’s.

Stap 10. Configuratie van de CSR1000v-routers.

Controleer hoge beschikbaarheid

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een stapsgewijze configuratiehandleiding voor het implementeren van CSR1000v-routers voor hoge beschikbaarheid in de Microsoft karwei-routerwolk met karwei-uurkli 2.0.  Het is bedoeld om de gebruikers praktische kennis te geven van HA en de mogelijkheid om een volledig functioneel testbed in te zetten.

Er zijn verschillende methoden om afbeeldingen in de uurs te implementeren en de meest bekende methode voor de meeste gebruikers is via het webportaal.  Maar, karwei is een snel en krachtig instrument zodra je er kennis van hebt.

Voor een grondiger achtergrondinformatie over de KRI, hoe een CSR1000v via het webportaal en HA kan worden ingezet, zie de Cisco CSR 1000v Deployment Guide voor Microsoft en Gerelateerde Informatie.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Een Microsoft karwei-account

- 2 CSR 1000v en 1 Windows/Linux virtuele machine

- LauraCLI 2.0

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco IOS-XE® Denali 16.7.1

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

doel

Plaats 2 CSR1000v-routers en 1 VM (vensters/linux). Simuleer continu verkeer van het particuliere datacenter naar het internet (8.8.8.8). Simuleer een HA-failover en observeer dat HA is geslaagd door te bevestigen dat de routingtabel het verkeer van CSR-A naar CSR-B's privé-interface heeft overgeschakeld.

Topologie

Om de topologie en het ontwerp volledig te begrijpen is belangrijk vóór het begin van de configuratie. Dit helpt om eventuele problemen later op te lossen.

Er kunnen verschillende scenario's van HA-implementaties zijn gebaseerd op de behoeften van de gebruiker. Stel bijvoorbeeld de HA redundantie in met deze instellingen:

- 1x - Regio (Zuid-Centraal-VS)

- 1x - Resource Group (CorporateDatacenterResourceGroup)

- 1x - Vnet (CorporateDatacenterVnet)

- 6x - Netwerkinterfaces (3x Facing en 3x Facing buiten)

- 2x - Routesubsidie (Binnenland en Buitenkant.

- 2x - CSR 1000v-routers (Cisco IOS-XE® Denali 16.7.1)

- 1x - VM (Linux/Windows)

Voorlopig blijft internettoegang via de openbare interface ingeschakeld op de VM, zodat u er toegang toe hebt en deze kunt configureren. Over het algemeen zou al het normale verkeer door de privé-route-tabel moeten stromen. De openbare interface op de VM kan later worden uitgeschakeld zodat er geen verkeer per ongeluk wordt uitgelekt.

Verkeerssimulatie wordt uitgevoerd door te pellen vanaf de privé-interface van de VM → binnen de routetabel → CSRA → 8.8.8.8. In een overvalscenario heeft u de privé-routetabel de route naar de privé-interface van CSRB gewijzigd.

Netwerkdiagram

Terminologie

- Resource Group - Dit is een manier om in het uurprogramma al uw bronnen zoals virtuele machines en vetten te volgen. Dit wordt gewoonlijk gebruikt om alle posten te beheren en de lasten bij te houden.

- Vnet - Een virtueel netwerk (vergelijkbaar met VPC in de Windows-terminologie)

- Routeswitch - Dit bevat de regels voor een net en kan specifiek verkeer naar een IP-adres doorsturen of op een VPN-eindpunt handelen.

Beperkingen

- karwei zelf kan een vertraging van 40-50 seconden in een HA-failover invoeren.

Configuratie

Er zijn een paar methoden om VM's in de Kuurtijd in te zetten:

1. Webex Portal - HA-documentatie op cisco.com

2. Powershell - Op commando gebaseerd model voor het beheer van de middelen van de buren.

3. karwei 2.0 - ook op opdrachtregel gebaseerd. Het is een open bron die in python is geschreven en die op uw lokale systeem moet worden geïnstalleerd. Om dit document te kunnen schrijven, is de karwei-2.0 de meest recente versie.

4. Kon de schelp van de Bash optie kiezen in plaats van de optie Powershell om de wijzer CLI door de shell te gebruiken. Voor deze methode is geen installatie vereist.

Krashell en Kuurkli zijn vergelijkbaar, maar de opdrachten voor Kuurkli zijn duidelijker.  Beide kunnen op Windows, MacOS, Linux draaien.  Raadpleeg de keuze voor de juiste werkbalk voor de vergelijking van de opdrachten van de uur en de zijkant van de Klantenservice van de Klantenservice en de PowerShell.

Stel bij dit voorbeeld alle bronnen in met de KRI of Cloud Shell.  karwei kan worden geïnstalleerd op MacOS, Windows of Linux met iets verschillende stappen.  Er is geen verschil in configuratie door de rest van de procedure tussen de Kuurklank-CLI en de KustShell.

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table

default-gateway ip

cidr ip

app-key

subscription-id

app-id

tenant-id

resource-group

Opmerking: Deze sjabloon is behulpzaam om alle ID's en alle configuratie te volgen die later wordt gebruikt om HA op de CSR's te configureren.

Overzicht

Stap 1. Installeer de website van CLI 2.0.

1. Volg de installatiestappen voor Windows, MacOS of Linux in de documentatie van Klantenservice CLI 2.0.

2. Voor MacOS:
$ brew update && brew install azure-cli

3. Aanmelden bij Kernenergie en volg de instructies om je sessie echt te maken.
$ az login

4. Zodra de browser-verificatie is voltooid, wordt je abonnementsinformatie in JSON-formaat teruggegeven:
[

{

"cloudName": "AzureCloud",

"id": "09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx",

"isDefault": true,

"name": "Microsoft Azure Enterprise",

"state": "Enabled",

"tenantId": "ae49849c-2622-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",

"user": {

"name": "cisco@cisco.com",

"type": "user"

}

}

]

5. Voordat je start met de rest van de configuratie stappen, zijn hier een aantal nuttige opdrachten en tips op de karwei-CLI.

- Gebruik de optie H voor hulp bij beschikbare subopdrachten en het resultaat hiervan.

$ az account -h

- Alle output wordt standaard teruggegeven in JSON formaat. Voor een makkelijke leesbaarheid kunt u de optie —uitvoertabel gebruiken om in een tabel weer te geven.

$ az account list-locations --output table

- Ontvang een lijst van alle beschikbare vm's of vervang de —all optie door een van de andere opties hieronder om de tabel te filteren.

$ az vm image list --all --output table

You are retrieving all the images from server which could take more than a minute. To shorten the wait, provide '--publisher', '--offer' or '--sku'. Partial name search is supported.

- Raadpleeg de lokale CLI 2.0-documentatie van Microsoft voor meer informatie over alle configuratieopdrachten.

Stap 2. Maak een resourcegroep.

- Een Resource Group is een container die over gerelateerde middelen beschikt voor een Koolmark-oplossing.  Geef een naam aan uw Resourcegroep en kies een locatie om de container in te zetten.  Dit voorbeeld gebruikt Zuid-Centraal-VS.

$ az account list-locations --output table

DisplayName            Latitude    Longitude  Name

-------------------  ----------  -----------  ------------------

East Asia               22.267      114.188   eastasia

Southeast Asia           1.283      103.833   southeastasia

Central US              41.5908     -93.6208  centralus

East US                 37.3719     -79.8164  eastus

East US 2               36.6681     -78.3889  eastus2

West US                 37.783     -122.417   westus

North Central US        41.8819     -87.6278  northcentralus

South Central US        29.4167     -98.5     southcentralus

$ az group create --name CorporateDatacenterResourceGroup --location "South Central US"

{

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup",

"location": "southcentralus",

"managedBy": null,

"name": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"properties": {

"provisioningState": "Succeeded"

},

"tags": null

}

- Sjabloon (hulpbron-groep toevoegen)

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table

default-gateway ip

cidr ip

app-key

subscription-id

app-id

tenant-id

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

Stap 3. Maak een net.

- Een Net is een ruimte van ip adressen waar ons netwerk wordt ingezet.  Deze bereik wordt dan verdeeld in kleinere subnetten en toegewezen aan interfaces.  Geef een naam aan uw vnet, verdeel het in de middelgroep die in stap 2 wordt gecreëerd en geef een prefix bereik toe.  Als je geen prefix specificeert, kent Kuurster jou over het algemeen 10.0.0.0/16 toe.

$ az network vnet create --name CorporateDatacenterVnet --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --address-prefix 192.168.0.0/16

{

"newVNet": {

"addressSpace": {

"addressPrefixes": [

"192.168.0.0/16"

]

},

"ddosProtectionPlan": null,

"dhcpOptions": {

"dnsServers": []

},

"enableDdosProtection": false,

"enableVmProtection": false,

"etag": "W/\"7c39a7a9-46e5-4082-a016-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet",

"location": "southcentralus",

"name": "CorporateDatacenterVnet",

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "3d95d732-e46a-4fae-a34b-xxxxxxxxxxxx",

"subnets": [],

"tags": {},

"type": "Microsoft.Network/virtualNetworks",

"virtualNetworkPeerings": []

}

}

Stap 4. Maak routeswitches.

1. Maak een routeswitch-tabel voor de inkomende interfaces.

$ az network route-table create --name InsideRoutetable --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

{

"disableBgpRoutePropagation": false,

"etag": "W/\"45088005-cb6f-4356-bb18-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/InsideRoutetable",

"location": "southcentralus",

"name": "InsideRoutetable",

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"routes": [],

"subnets": null,

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/routeTables"

}

- Sjabloon (routetabel toevoegen)

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip

cidr ip

app-key

subscription-id

app-id

tenant-id

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

2. Maak een routeswitch-tabel voor de naar buiten gerichte interfaces.
$ az network route-table create --name OutsideRoutetable --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

{

"disableBgpRoutePropagation": false,

"etag": "W/\"a89b6230-9542-468c-b4b2-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/OutsideRoutetable",

"location": "southcentralus",

"name": "OutsideRoutetable",

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"routes": [],

"subnets": null,

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/routeTables"

}

Stap 5. Maak subnetten.

1. Maken een /24 subster van de ruimte die u in stap 3 voor vnet hebt toegewezen, dan verdeel het aan de Binnenlijst van de Route.
$ az network vnet subnet create --address-prefix 192.168.1.0/24 --name InsideSubnet --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --vnet-name CorporateDatacenterVnet --route-table InsideRoutetable

{

"addressPrefix": "192.168.1.0/24",

"etag": "W/\"a0dbd178-3a45-48fb-xxxx-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/InsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": "InsideSubnet",

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": {

"disableBgpRoutePropagation": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/InsideRoutetable",

"location": null,

"name": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"routes": null,

"subnets": null,

"tags": null,

"type": null

},

"serviceEndpoints": null

}

2. Maken een andere /24 subster van de ruimte die u voor vnet hebt toegewezen en verdeel het aan de Tabel van de Uitgang.

$ az network vnet subnet create --address-prefix 192.168.2.0/24 --name OutsideSubnet --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --vnet-name CorporateDatacenterVnet --route-table OutsideRoutetable

{

"addressPrefix": "192.168.2.0/24",

"etag": "W/\"874d1019-90a0-44fd-a09c-0aed8f2ede5b\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/OutsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": "OutsideSubnet",

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": {

"disableBgpRoutePropagation": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/OutsideRoutetable",

"location": null,

"name": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"routes": null,

"subnets": null,

"tags": null,

"type": null

},

"serviceEndpoints": null

}

Stap 6. Maak een CSR1000v router.

Elke VM moet beschikken over twee interfaces (binnen en buiten), wat neerkomt op 2 NIC's per VM.  Maak de 2 NIC's en associeer een openbare IP aan de externe NIC.

1. Maak het openbare IP-adres.

$ az network public-ip create --name CSRAPublicIP --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --idle-timeout 30 --allocation-method Static

{

"publicIp": {

"dnsSettings": null,

"etag": "W/\"38306703-153b-456b-b2e4-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/CSRA",

"idleTimeoutInMinutes": 30,

"ipAddress": "40.124.43.82",

"ipConfiguration": null,

"ipTags": [],

"location": "southcentralus",

"name": "CSRAPublicIP",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddressVersion": "IPv4",

"publicIpAllocationMethod": "Static",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "610e1631-331a-4971-8502-xxxxxxxxxxxx",

"sku": {

"name": "Basic",

"tier": "Regional"

},

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/publicIPAddresses",

"zones": null

}

}

2. Maak de externe NIC en associeer het openbare IP-adres hiermee.
$ az network nic create --name CSRAOutsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet OutsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet  --public-ip-address CSRAPublicIP

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "plk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"06fd60de-6547-4992-b506-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRAOutsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"06fd60de-6547-4992-xxxx-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRAOutsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.2.4",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": {

"dnsSettings": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/CSRAPublicIP",

"idleTimeoutInMinutes": null,

"ipAddress": null,

"ipConfiguration": null,

"ipTags": null,

"location": null,

"name": null,

"provisioningState": null,

"publicIpAddressVersion": null,

"publicIpAllocationMethod": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": null,

"sku": null,

"tags": null,

"type": null,

"zones": null

},

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/OutsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "CSRAOutsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "93413822-e819-4644-ac0d-xxxxxxxxxxxx",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

3. Maak de binnenNIC.
$ az network nic create --name CSRAInsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet InsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "gllzkplk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"bebe539f-b5ff-40fa-a122-5c27951afeb1\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRAInsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"bebe539f-b5ff-40fa-a122-5c27951afeb1\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRAInsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.1.4",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/InsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "CSRAInsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "0f7ae52a-47c3-4563-9fe0-b1484e88296e",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

4. Lijst van de beschikbare CSR1000v-afbeeldingen in de uurtijd.  Dit voorbeeld gebruikt de online naam van cisco:cisco-csr-1000v:16_7:16.7.120171201.
az vm image list --all --publisher Cisco --offer cisco-csr-1000v

[

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "16_5",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:16_5:16.5.120170418",

"version": "16.5.120170418"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "16_5",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:16_5:16.5.220171128",

"version": "16.5.220171128"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "16_6",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:16_6:16.6.120170804",

"version": "16.6.120170804"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "16_6",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:16_6:16.6.220171219",

"version": "16.6.220171219"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "16_7",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:16_7:16.7.120171201",

"version": "16.7.120171201"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "3_16",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:3_16:3.16.420170208",

"version": "3.16.420170208"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "3_16",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:3_16:3.16.520170215",

"version": "3.16.520170215"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "csr-azure-byol",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:csr-azure-byol:16.40.120170206",

"version": "16.40.120170206"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "csr-azure-byol",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:csr-azure-byol:3.16.0",

"version": "3.16.0"

},

{

"offer": "cisco-csr-1000v",

"publisher": "cisco",

"sku": "csr-azure-byol",

"urn": "cisco:cisco-csr-1000v:csr-azure-byol:3.16.2",

"version": "3.16.2"

}

]

5. Hiermee implementeert u de CSR1000v met de urn naam van de afbeelding.
$ az vm create --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --name CSRA --location southcentralus --image cisco:cisco-csr-1000v:16_7:16.7.120171201 --nics CSRAOutsideInterface CSRAInsideInterface --admin-username cisco --admin-password "Cisco1234567" --authentication-type password

Running ..

{

"fqdns": "",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/CSRA",

"location": "southcentralus",

"macAddress": "00-0D-3A-5D-83-58,00-0D-3A-5D-89-27",

"powerState": "VM running",

"privateIpAddress": "192.168.2.4,192.168.1.4",

"publicIpAddress": "40.124.43.82",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"zones": ""

}

Na een paar minuten start de nieuwe CSR1000v-functie.

$ az vm list --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --show-details --output table

Name          ResourceGroup    PowerState    PublicIps      Fqdns    Location    Zones

------------  ---------------  ------------  -------------  -------  ----------  -------

CSRA  CorporateDatacenterResourceGroup       VM running    40.124.43.82           southcentralus

6. Aanmelden bij de CSR1000v en functionaliteit controleren.
$ ssh cisco@40.124.43.82

The authenticity of host '40.124.43.82 (40.124.43.82)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:q33FHw7RlkDn

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '40.124.43.82' (RSA) to the list of known hosts.

Password:

CSRA#

CSRA#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet1 192.168.2.4 YES DHCP up up

GigabitEthernet2 192.168.1.4 YES DHCP up up

Stap 7. Maak de tweede CSR1000v router.

1. Maak het openbare IP-adres.
$ az network public-ip create --name CSRBPublicIP --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --idle-timeout 30 --allocation-method Static

{

"publicIp": {

"dnsSettings": null,

"etag": "W/\"f0f98dac-ea56-4efe-8da6-81a221ac3474\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/CSRB",

"idleTimeoutInMinutes": 30,

"ipAddress": "23.100.122.102",

"ipConfiguration": null,

"ipTags": [],

"location": "southcentralus",

"name": "CSRBPublicIP",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddressVersion": "IPv4",

"publicIpAllocationMethod": "Static",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "aa03bc26-22df-4696-bd77-ca29df029d7d",

"sku": {

"name": "Basic",

"tier": "Regional"

},

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/publicIPAddresses",

"zones": null

}

}

2. Maak de externe NIC en associeer het openbare IP-adres hiermee.
$ az network nic create --name CSRBOutsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet OutsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet  --public-ip-address CSRBPublicIP

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "gllzkplk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"ee0a0b41-42f6-4ac2-91c2-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRBOutsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"ee0a0b41-42f6-4ac2-91c2-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRBOutsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.2.5",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": {

"dnsSettings": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/CSRBPublicIP",

"idleTimeoutInMinutes": null,

"ipAddress": null,

"ipConfiguration": null,

"ipTags": null,

"location": null,

"name": null,

"provisioningState": null,

"publicIpAddressVersion": null,

"publicIpAllocationMethod": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": null,

"sku": null,

"tags": null,

"type": null,

"zones": null

},

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/OutsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "CSRBOutsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "c3f05156-ad07-4abd-a006-xxxxxxxxxxxx",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

3. Maak de binnenNIC.
$ az network nic create --name CSRBInsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet InsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "zkplk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"15edf738-fc77-431c-80f3-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRBInsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"15edf738-fc77-431c-80f3-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/CSRBInsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.1.5",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/InsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "CSRBInsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "085c88fc-9e78-49be-a5a7-xxxxxxxxxxxx",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

4. Installeer de tweede CSR1000v met dezelfde afbeelding cisco:cisco-csr-1000v:16_7:16.7.120171201.

$ az vm create --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --name CSRB --location southcentralus --image cisco:cisco-csr-1000v:16_7:16.7.120171201 --nics CSRBOutsideInterface CSRBInsideInterface --admin-username cisco --admin-password "Cisco1234567" --authentication-type password

{

"fqdns": "",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/CSRB",

"location": "southcentralus",

"macAddress": "00-0D-3A-5D-8C-51,00-0D-3A-5D-85-2A",

"powerState": "VM running",

"privateIpAddress": "192.168.2.5,192.168.1.5",

"publicIpAddress": "23.100.122.102",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"zones": ""

}

Stap 8. Maak een host-VM met dezelfde procedure in stap 6.  Dit voorbeeld gebruikt UbuntuLTS.

1. Maak het openbare IP-adres.
$ az network public-ip create --name VMHostPublicIP --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --idle-timeout 30 --allocation-method Static

{

"publicIp": {

"dnsSettings": null,

"etag": "W/\"5943a230-1eeb-4cf0-b856-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/VMHostPublicIP",

"idleTimeoutInMinutes": 30,

"ipAddress": "104.215.77.207",

"ipConfiguration": null,

"ipTags": [],

"location": "southcentralus",

"name": "VMHostPublicIP",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddressVersion": "IPv4",

"publicIpAllocationMethod": "Static",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "ea19c10a-2fd3-498f-b984-xxxxxxxxxxxx",

"sku": {

"name": "Basic",

"tier": "Regional"

},

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/publicIPAddresses",

"zones": null

}

}

2. Maak de externe NIC en associeer het OutsideSubnet en het openbare IP adres aan het.  Wanneer subnetten met NIC's worden geassocieerd, wordt een IP-adres automatisch aan de NIC toegewezen. In dit voorbeeld is OutsideSubnet 192.168.2.0/24 en is het IP adres dat automatisch aan de NIC wordt toegewezen 192.168.2.6.
$ az network nic create --name VMHostOutsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet OutsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet  --public-ip-address VMHostPublicIP

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "gzkplk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"2c70c97b-6470-42c8-b481-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/VMHostOutsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"2c70c97b-6470-42c8-b481-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/VMHostOutsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.2.6",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": {

"dnsSettings": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/VMHostPublicIP",

"idleTimeoutInMinutes": null,

"ipAddress": null,

"ipConfiguration": null,

"ipTags": null,

"location": null,

"name": null,

"provisioningState": null,

"publicIpAddressVersion": null,

"publicIpAllocationMethod": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": null,

"sku": null,

"tags": null,

"type": null,

"zones": null

},

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/OutsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "VMHostOutsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "89588a04-6ba6-467d-a86f-xxxxxxxxxxxx",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

3. Maak de binnenNIC.
$ az network nic create --name VMHostInsideInterface --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --subnet InsideSubnet --vnet CorporateDatacenterVnet

{

"NewNIC": {

"dnsSettings": {

"appliedDnsServers": [],

"dnsServers": [],

"internalDnsNameLabel": null,

"internalDomainNameSuffix": "zkplk2sxe5i0l1ccksytfab.jx.internal.cloudapp.net",

"internalFqdn": null

},

"enableAcceleratedNetworking": false,

"enableIpForwarding": false,

"etag": "W/\"dda7eacf-4670-40c2-999c-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/VMHostInsideInterface",

"ipConfigurations": [

{

"applicationGatewayBackendAddressPools": null,

"applicationSecurityGroups": null,

"etag": "W/\"dda7eacf-4670-40c2-999c-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/VMHostInsideInterface/ipConfigurations/ipconfig1",

"loadBalancerBackendAddressPools": null,

"loadBalancerInboundNatRules": null,

"name": "ipconfig1",

"primary": true,

"privateIpAddress": "192.168.1.6",

"privateIpAddressVersion": "IPv4",

"privateIpAllocationMethod": "Dynamic",

"provisioningState": "Succeeded",

"publicIpAddress": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"subnet": {

"addressPrefix": null,

"etag": null,

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/CorporateDatacenterVnet/subnets/InsideSubnet",

"ipConfigurations": null,

"name": null,

"networkSecurityGroup": null,

"provisioningState": null,

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceNavigationLinks": null,

"routeTable": null,

"serviceEndpoints": null

}

}

],

"location": "southcentralus",

"macAddress": null,

"name": "VMHostInsideInterface",

"networkSecurityGroup": null,

"primary": null,

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"resourceGuid": "8ef12cdd-cc31-432e-99cf-xxxxxxxxxxxx",

"tags": null,

"type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",

"virtualMachine": null

}

}

4. De Ubuntu VM implementeren. Dit voorbeeld gebruikt UbuntuLTS.
az vm image list --output table

You are viewing an offline list of images, use --all to retrieve an up-to-date list

Offer          Publisher               Sku                 Urn                                                             UrnAlias             Version

-------------  ----------------------  ------------------  --------------------------------------------------------------  -------------------  ---------

CentOS         OpenLogic               7.3                 OpenLogic:CentOS:7.3:latest                                     CentOS               latest

CoreOS         CoreOS                  Stable              CoreOS:CoreOS:Stable:latest                                     CoreOS               latest

Debian         credativ                8                   credativ:Debian:8:latest                                        Debian               latest

openSUSE-Leap  SUSE                    42.3                SUSE:openSUSE-Leap:42.3:latest                                  openSUSE-Leap        latest

RHEL           RedHat                  7.3                 RedHat:RHEL:7.3:latest                                          RHEL                 latest

SLES           SUSE                    12-SP2              SUSE:SLES:12-SP2:latest                                         SLES                 latest

UbuntuServer   Canonical               16.04-LTS           Canonical:UbuntuServer:16.04-LTS:latest                         UbuntuLTS            latest

WindowsServer  MicrosoftWindowsServer  2016-Datacenter     MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2016-Datacenter:latest     Win2016Datacenter    latest

WindowsServer  MicrosoftWindowsServer  2012-R2-Datacenter  MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-R2-Datacenter:latest  Win2012R2Datacenter  latest

WindowsServer  MicrosoftWindowsServer  2012-Datacenter     MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-Datacenter:latest     Win2012Datacenter    latest

WindowsServer  MicrosoftWindowsServer  2008-R2-SP1         MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2008-R2-SP1:latest         Win2008R2SP1         latest

$ az vm create --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --name VmHost --location southcentralus --image UbuntuLTS --admin-user cisco --admin-password Cisco1234567 --nics VMHostOutsideInterface VMHostInsideInterface --authentication-type password

{

"fqdns": "",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/VmHost",

"location": "southcentralus",

"macAddress": "00-0D-3A-5D-B7-CB,00-0D-3A-5D-B8-9B",

"powerState": "VM running",

"privateIpAddress": "192.168.2.6,192.168.1.6",

"publicIpAddress": "104.215.77.207",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup",

"zones": ""

}

Stap 9. Voeg routes toe aan routingtabellen en VM’s.

1. Voeg een standaardroute voor binnenweg toe om verkeer door CSR A te leiden door het volgende IP adres van de hop als 192.168.1.4 te plaatsen. Dit wordt gedaan op InsideRouteTable.
$ az network route-table route create --address-prefix 8.8.8.8/32 --name default_route --next-hop-type VirtualAppliance --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --route-table-name InsideRouteTable --next-hop-ip-address 192.168.1.4

{

"addressPrefix": "8.8.8.8/32",

"etag": "W/\"ef9e650a-5d70-455d-b958-5a0efc07e7ad\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/InsideRouteTable/routes/default_route",

"name": "default_route",

"nextHopIpAddress": "192.168.1.4",

"nextHopType": "VirtualAppliance",

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup"

}

2. Voeg een route voor verkeer in het netwerk toe om internet op OutsideRouteTable te bereiken.
$ az network route-table route create --address-prefix 8.8.8.8/32 --name internet --next-hop-type Internet --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --route-table-name OutsideRouteTable

{

"addressPrefix": "8.8.8.8/32",

"etag": "W/\"d2c7e32e-8d32-4856-a3a6-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/OutsideRouteTable/routes/internet",

"name": "internet",

"nextHopIpAddress": null,

"nextHopType": "Internet",

"provisioningState": "Succeeded",

"resourceGroup": "CorporateDatacenterResourceGroup"

}

3. Aanmelden bij de Ubuntu VM en een route toevoegen om het verkeer door de interne interface te forceren naar 8.8.8.  routetabel gebruikt automatisch de eerste IP in een subtype als zijn gateway.  The Inside Interface's (eth1) is 192.168.1.0/24 wat betekent dat 192.168.1.1 het standaard gw-adres is voor de host VM.
$ ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0d:3a:5d:b7:cb

inet addr:192.168.2.6 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::20d:3aff:fe5d:b7cb/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:3986 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2881 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:3475393 (3.4 MB) TX bytes:592740 (592.7 KB)

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0d:3a:5d:b8:9b

inet addr:192.168.1.6 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::20d:3aff:fe5d:b89b/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:762 (762.0 B) TX bytes:1620 (1.6 KB)

$ sudo route add -host 8.8.8.8 gw 192.168.1.1 dev eth1

$ route -n

Kernel IP routing table

Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface

0.0.0.0         192.168.2.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0

8.8.8.8         192.168.1.1     255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth1

168.63.129.16   192.168.2.1     255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth0

169.254.169.254 192.168.2.1     255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth0

192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1

192.168.2.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0

- Sjabloon (ip toevoegen)

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip

cidr ip 8.8.8.8/32

app-key

subscription-id

app-id

tenant-id

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

Opmerking: NAT moet in Stap 10 op de CSR1000v-routers worden geconfigureerd om het internet te typen (8.8.8.8).

Opmerking: De stappen 10-14 bestrijken de configuratie van de CSR1000v-routers voor HA.  Afkortingen van de Cisco CSR 1000v Deployment Guide voor Microsoft worden vanaf het instellen van een Trustpool voorzien. Bezoek de handleiding voor volledige informatie.

Stap 10. Configuratie van de CSR1000v-routers.

1. Een pool op beide CSR1000v-routers configureren
Router#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#crypto pki trustpool import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios.p7b

Reading file from http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios.p7b

Loading http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios.p7b !!!

% PEM files import succeeded.

2. Configureer een IPsec-tunnel tussen Cisco CSR 1000v-routers en stel Bi-directional Forwarding Detection (BFD) en een routingprotocol (DHCP of BGP) in in de tunnel tussen de routers voor detectie van peer-fouten.
Opmerking: Het adres van de tunnelbestemming in de configuratie is het openbare IP-adres van de peer CSR.

- CSRA-configuratie

crypto isakmp policy 1

encr aes 256

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0

!

crypto ipsec transform-set uni-perf esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

!

crypto ipsec profile vti-1

set security-association lifetime kilobytes disable

set security-association lifetime seconds 86400

set transform-set uni-perf

set pfs group2

!

interface Tunnel1

ip address 192.168.101.1 255.255.255.252

bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3

tunnel source GigabitEthernet1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 23.100.122.102 /* Public IP of the peer CSR */

tunnel protection ipsec profile vti-1

!

router eigrp 1

bfd all-interfaces

network 192.168.101.0

- CSRB-configuratie

crypto isakmp policy 1

encr aes 256

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0

!

crypto ipsec transform-set uni-perf esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

!

crypto ipsec profile vti-1

set security-association lifetime kilobytes disable

set security-association lifetime seconds 86400

set transform-set uni-perf

set pfs group2

!

interface Tunnel1

ip address 192.168.101.2 255.255.255.252

bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3

tunnel source GigabitEthernet1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 40.124.43.82 /* Public IP of the peer CSR */

tunnel protection ipsec profile vti-1

!

router eigrp 1

bfd all-interfaces

network 192.168.101.0

3. Dezelfde configuratie voor NAT en routing worden gebruikt op beide CSR1000v-routers. Dit is voor VM internet bereikbaarheid via de interne interface.
interface GigabitEthernet1

ip nat outside

!

interface GigabitEthernet2

ip nat inside

!

ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet1 overload

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 /* Translating the inside subnet of the VM */

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet2 192.168.1.1

4. Voeg toegangscontroles (IAM) toe voor een Routeswitch-tabel.  In de in de KonCLI opgenomen KGoor de applicatie (CSRA en CSRB) de InsideRouteTable in de kassa van de KoKaR (KI) wijzigen.

- Merk op dat het id van de InsideRouteTable als de volgende sectie —scopen.

$ az network route-table show --resource-group CorporateDatacenterResourceGroup --name InsideRoutetable

{

"disableBgpRoutePropagation": false,

"etag": "W/\"f0c85464-bba0-465a-992a-xxxxxxxxxxxx\"",

"id": "/subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/InsideRoutetable",

"location": "southcentralus",

"name": "InsideRoutetable",

...

- Sjabloon (abonnement toevoegen-id)

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip

cidr ip 8.8.8.8/32

app-key

subscription-id 09e13fd4-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

app-id

tenant-id

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

5. Maak de IAM rol voor InsideRouteTable. De optie —bereik is uit het id-veld genomen van de vorige uitvoer.

- Let op de app-id, het wachtwoord (de app-toets) en huurid.

$ az ad sp create-for-rbac -n "InsideRouteTableIAM" --role "network contributor" --scopes /subscriptions/09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/CorporateDatacenterResourceGroup/providers/Microsoft.Network/routeTables/InsideRoutetable --years 2099

{

"appId": "576dd4f1-c08d-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx",

"displayName": "InsideRouteTableIAM",

"name": "http://InsideRouteTableIAM",

"password": "aaafc573-e84e-42ac-b4e3-xxxxxxxxxxxxx",

"tenant": "ae49849c-2622-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx"

}

- Sjabloon (app-toets, app-id en huurder-id toevoegen)

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip

cidr ip 8.8.8.8/32

app-key aaafc573-e84e-42ac-b4e3-xxxxxxxxxxxxx

subscription-id 09e13fd4-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

app-id 576dd4f1-c08d-46b9-cccc-xxxxxxxxxxxxx

tenant-id ae49849c-2622-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

6. Configureer wolredundantie op beide routers. Het enige verschil tussen de configuratie op beide routers zijn de kabelpeers en de standaardgateway.

- CSRA-configuratie

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer 192.168.101.2

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip 192.168.1.4

cidr ip 8.8.8.8/32

app-key aaafc573-e84e-42ac-b4e3-xxxxxxxxxxxxx

subscription-id 09e13fd4-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

app-id 576dd4f1-c08d-46b9-cccc-xxxxxxxxxxxxx

tenant-id ae49849c-2622-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

- CSRB-configuratie

redundancy

cloud provider azure 100

bfd peer 192.168.101.1

route-table InsideRoutetable

default-gateway ip 192.168.1.5

cidr ip 8.8.8.8/32

app-key aaafc573-e84e-42ac-b4e3-xxxxxxxxxxxxx

subscription-id 09e13fd4-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

app-id 576dd4f1-c08d-46b9-cccc-xxxxxxxxxxxxx

tenant-id ae49849c-2622-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx

resource-group CorporateDatacenterResourceGroup

Controleer hoge beschikbaarheid

1. Controleer BFD- en cloudconfiguraties.
CSRA#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet1       192.168.2.4     YES DHCP   up                    up

GigabitEthernet2       192.168.1.4     YES DHCP   up                    up

Tunnel1                192.168.101.1   YES manual up                    up

CSRB#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet1       192.168.2.5     YES DHCP   up                    up

GigabitEthernet2       192.168.1.5     YES DHCP   up                    up

Tunnel1                192.168.101.2   YES NVRAM  up                    up

CSRA#show bfd neighbors

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

192.168.101.2                        4097/4097       Up        Up        Tu1

CSRA#show redundancy cloud provider azure 100

Cloud HA: work_in_progress=FALSE

Provider : AZURE node 100

State : idle

BFD peer     = 192.168.101.2

BFD intf     = Tunnel1

resource group  = CorporateDatacenterResourceGroup

subscription id = 09e13fd4-def2-46aa-xxxx-xxxxxxxxxxxx

tenant id = ae49849c-2622-4d45-b95e-xxxxxxxxxxxx

application id = 1e0f69c3-b6aa-46cf-b5f9-xxxxxxxxxxxx

application key = aaafc573-e84e-42ac-b4e3-xxxxxxxxxxxxx

route-table  = InsideRoutetable

cidr         = 8.8.8.8/32

Default Gateway IP = 192.168.1.4

2. Draai een ping en traceroute van de VM naar de bestemming. Zorg ervoor dat pingelen door de interface van binnen eth1 loopt.
$ ping -I eth1 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) from 192.168.1.6 eth1: 56(84) bytes of data.

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=54 time=10.5 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=54 time=10.6 ms

$ traceroute 8.8.8.8

traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets

1  192.168.1.4 (192.168.1.4)  1.516 ms  1.503 ms  1.479 ms

cisco@VmHost:~$ ping -I eth1 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) from 192.168.1.6 eth1: 56(84) bytes of data.

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=10.3 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=10.3 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=10.3 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=10.2 ms

3. Traceroute laat zien dat het pad van de VM naar 8.8.8.8 via de interne interface van CSRA loopt.
cisco@VmHost:~$ sudo traceroute -I 8.8.8.8

traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets

1  192.168.1.4 (192.168.1.4)  34.003 ms  34.000 ms  33.998 ms

4. Sluit de CSRA tunnel 1 interface om een failover te simuleren.
CSRA#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

CSRA(config)#int tunnel1

CSRA(config-if)#sh

5. Let erop dat het verkeer nu door de privé-interface van het CSRB stroomt.
cisco@VmHost:~$ sudo traceroute -I 8.8.8.8

traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets

1  192.168.1.5 (192.168.1.5)  1.294 ms  1.291 ms  1.290 ms

Opmerking: De "burenwolk" kan vertraging veroorzaken bij het overslaan van de tijd. Vertraging moet niet langer dan 1 minuut zijn.

Problemen oplossen

- Schakel debugs in om berichten tijdens HA-failover op te nemen.

CSRA#debug redundancy cloud all

CSRA#debug ip http all

- Verificatie- en crediteurenfouten zijn het gevolg van ongeldige toegangscontroles, die de CSR1000v in staat stellen API-oproepen naar de bereiktabel te maken.  Controleer of de juiste id's in stap 10 zijn ingesteld.

*Jul 13 23:29:53.365: CLOUD-HA : res content iov_len=449 iov_base={"error":"invalid_client","error_description":"AADSTS70002:

Error validating credentials. AADSTS50012: Invalid client secret is provided.\r\nTrace ID: 56873e4b-3781-4ee6-8bd9-xxxxxxxxxxxxx\r\n

Correlation ID: cce94817-29eb-4ebd-833a-\r\nTimestamp: 2018-07-13 23:29:54Z","error_codes":[70002,50012],"timestamp":"2018-07-13

23:29:54Z","trace_id":"56873e4b-3781-4ee6-8bd9-xxxxxxxxxxxxx","correlation_id":"cce94817-29eb-4ebd-833a"}

Gerelateerde informatie

- CLI 2.0

- Cisco CSR 1000v implementatiegids voor Microsoft Outlook

- Kies de juiste werkbalk voor de opdrachten Kon en Naast de opdrachten Klantenservice CLI en PowerShell