Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Basisbegrippen

Cisco IOS® XE

Cisco IOS® CG

Bestanden beheren in C522

Bestanden van CG522 naar netwerkapparaat kopiëren

Bestanden van netwerkapparaat naar CG522 kopiëren

Bestanden van netwerkapparaat naar map kopiëren in CG

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de verschillende beschikbare softwareversie voor Cellular Gateway CG522 en het proces om bestanden van en naar de CG522 over te brengen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan een CCO-account te hebben om software te downloaden van de Cisco-softwarewebsite en basiskennis te verkrijgen op Cisco IOS® OS.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco mobiele gateway CG522 op Cisco IOS® XE 17.6.4.

- Cisco Catalyst C3560 op Cisco IOS® 15.2.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De eerste reeks CG-producten (Cellular Gateway) werd geleverd met Cisco IOS® XE-versies en latere beschikbare versies waren gebaseerd op dezelfde XE-reeks. Vervolgens is er een nieuw Cisco IOS, genaamd Cisco IOS® CG (voor mobiele gateway), specifiek voor dit product uitgebracht.

Basisbegrippen

Cisco IOS® XE

Cisco IOS® XE was het eerste besturingssysteem voor de mobiele gateways. De CG418 (wat end of life is) eerste Cisco IOS® XE versie was 17.3.2 en de eerste Cisco IOS® XE versie voor de CG522 was 17.4.1.

Graphical User Interface (GUI) en IPv6 werden ondersteund vanuit 17.4.1 en alle daaropvolgende versies. Alles als een XE OS, is het gebouwd op een Linux-gebaseerd platform. Het scheidt de gegevens en besturingsplanes, wat de prestaties en de realiseerbaarheid verhoogt. Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk verschillende processen onafhankelijk te starten zonder invloed op het gehele systeem.

XE-software

Cisco IOS® CG

Cisco IOS® CG is de nieuwere beschikbare Cisco OS voor Cellular Gateway-reeks, die op 23 augustus 2021 is uitgebracht.

Het begon vanaf 17.6.1a en is opgetrokken en volgde de IOS XE treinlijn, tegen de tijd dat dit document werd geschreven.

De eerste releases van Cisco IOS® CG hebben IPv6 of een grafische gebruikersinterface (GUI) niet ondersteund. 17.9.4a introduceerde ondersteuning voor IPv6. GUI is beschikbaar vanaf release 17.10.1a.

CG-software

In de website van Cisco Software Download kunt u het gewenste besturingssysteem voor uw mobiele gateway selecteren, of het nu XE of CG is:

Software downloaden

Opmerking: Op mobiele gateways zijn de opdrachten hetzelfde, of u nu IOS XE of IOS CG gebruikt. Maar sommige opdrachten verschillen als u met 5G Pluggable Interface Modules (PIM’s) op routers werkt.

Bestanden beheren in CG522

U kunt bestanden van de CG naar een netwerkapparaat kopiëren, zoals een switch of een router, en omgekeerd, bestanden kopiëren van een netwerkapparaat zoals een router of een switch naar de CG.

Het is niet mogelijk om een PC of laptop als tftp server te gebruiken om bestanden van/naar CG te kopiëren.

Dit is met name nodig:

- om dmlogs op de CG te verzamelen (omdat het nodig is om ze van de CG naar een externe tftp server te kopiëren)

- om de versie van de modemfirmware bij te werken terwijl u het beeldbestand naar de CG moet kopiëren.

Bestanden van CG522 naar netwerkapparaat kopiëren

Stap 1. Zorg ervoor dat er communicatie tussen de apparaten is:

- Van CO2 naar switch:

CellularGateway# show gw-system:interface brief

ADMIN   OPER

PORT  INTERFACE        IP ADDRESS    STATUS  STATUS  DESCRIPTION

---------------------------------------------------------------------------------

0/0   GigabitEthernet  172.xxx.xxx.10  UP      UP      Gigabit Ethernet Interface

ADMIN   OPER

PORT  INTERFACE  IP ADDRESS     STATUS  STATUS  DESCRIPTION

--------------------------------------------------------------------

1/0   Cellular   10.xxx.xxx.xxx  UP      UP      Cellular Interface

CellularGateway# gw-action:request ping 172.xxx.xxx.11

Success :172.xxx.xxx.11 (172.xxx.xxx.11): 56 data bytes

172.xxx.xxx.11 ping statistics

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round

trip min/avg/max = 0.725/1.010/2.000 ms

CellularGateway#

- Van switch naar zwaartepunt

switch#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Vlan10               172.xxx.xxx.11     YES NVRAM  up                    up

switch#ping 172.xxx.xxx.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.xxx.xxx.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms

switch#

Stap 2. Voer op de router of switch de opdracht in om een bestand van de CG naar het netwerkapparaat te kopiëren:

switch#copy tftp://172.xx.xx.xx/test123.txt flash:

Destination filename [test123.txt]?

Accessing tftp://172.xx.xx.xx/test123.txt...

Loading test123.txt from 172.xx.xx.xx (via Vlan10): !

[OK - 132988 bytes]

132988 bytes copied in 1.901 secs (69957 bytes/sec)

switch#

Stap 3. Controleer dat het bestand op het netwerkapparaat bestaat:

switch#dir | in test

Directory of flash:/

580  -rwx      132988  Mar 12 2025 18:27:20 +00:00  test123.txt

122185728 bytes total (95322112 bytes free)

switch#

Bestanden van netwerkapparaat naar CG522 kopiëren

Stap 1. Zorg ervoor dat er communicatie tussen de apparaten is.

- Van CO2 naar switch:

CellularGateway# show gw-system:interface brief

ADMIN   OPER

PORT  INTERFACE        IP ADDRESS    STATUS  STATUS  DESCRIPTION

---------------------------------------------------------------------------------

0/0   GigabitEthernet  172.xxx.xxx.10  UP      UP      Gigabit Ethernet Interface

ADMIN   OPER

PORT  INTERFACE  IP ADDRESS     STATUS  STATUS  DESCRIPTION

--------------------------------------------------------------------

1/0   Cellular   10.xxx.xxx.xxx  UP      UP      Cellular Interface

CellularGateway# gw-action:request ping 172.xxx.xxx.11

Success :172.xxx.xxx.11 (172.xxx.xxx.11): 56 data bytes

172.xxx.xxx.11 ping statistics

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round

trip min/avg/max = 0.725/1.010/2.000 ms

CellularGateway#

- Van switch tot zwaartepunt:

switch#sh ip int br

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Vlan10               172.xxx.xxx.11     YES NVRAM  up                    up

switch#ping 172.xxx.xxx.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.xxx.xxx.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms

switch#

Stap 2. Configureer het netwerkapparaat als tftp-server en wijs het naar het bestand dat u naar de CG wilt kopiëren:

switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

switch(config)#tftp-server flash:test.txt

Stap 3. Voer op de CG de opdracht in om het bestand van de switch te downloaden:

CellularGateway # gw-action:request file download tftpip 172.xxx.xxx.11 filename test.txt

INFO: Accessing file test.txt from 172.xxx.xxx.11

INFO: Please wait while the file is being downloaded

% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current

Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

100   885    0   885    0     0   237k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  237k

100   885    0   885    0     0   222k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  222k

file received /flash//test.txt size(Bytes): 885

Stap 4. Controleer dat het bestand met succes is gekopieerd:

CellularGateway # gw-action:request file list

d---------         4096 Apr 14 2022 fw_upgrade_sysinfo

-rw-r--r--          885 Oct 10 22:00 test.txt

drwx------        16384 Nov 11 2022 lost+found

drwxr-xr-x         4096 Sep 29 09:25 storage

drwxr-xr-x         4096 Nov 11 2022 tmp

CellularGateway #

Bestanden van netwerkapparaat naar map kopiëren in CG

Wanneer de modemfirmware-versie moet worden bijgewerkt, moet het beeldbestand van de router of switch naar een CG-map in flash worden gekopieerd.

In dat geval is er een optie om deze taak te voltooien met slechts één opdracht in het zwaartepunt.

Ga door stap 1 en 2 van de sectie "Van switch naar CG", en voer deze opdracht vervolgens in op CG:

CellularGateway# gw-action:request file download tftpip 172.xxx.xxx.11 filename firmware_file.bin create_dir new_firm

INFO: Accessing file firmware_file.bin from 172.xxx.xxx.11

INFO: Please wait while the file is being downloaded

INFO: Created folder new_firm

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current

Dload Upload Total Spent Left Speed

100 885 0 885 0 0 190k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 190k

100 885 0 885 0 0 178k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 178k

file received /flash/new_firm/firmware_file.bin size(Bytes): 885

CellularGateway#

Controleer vervolgens of het bestand naar de gewenste map is gekopieerd:

CellularGateway# gw-action:request file list new_firm

-rw-r--r-- 885 Oct 11 07:28 firmware_file.bin

CellularGateway#

Wanneer u bezig bent met het upgraden van de modemfirmware-versie, controleert u of er alleen het firmware-beeldbestand in de map aanwezig is. Als je daar andere bestanden hebt, moet je ze verwijderen:

CellularGateway# gw-action:request file delete new_firm/firmware_file.bin

Removing File(s): new_firm/firmware_file.bin

CellularGateway#

Controleer vervolgens of het bestand is verwijderd:

CellularGateway# gw-action:request file list new_firm

CellularGateway#

Zodra alleen het firmware-beeldbestand in de map staat, kunt u de modemfirmware upgraden.

Opmerking: Dit proces wordt niet gebruikt om de software op de CG te upgraden, omdat het een eigen proces heeft.

De twee meest voorkomende scenario's wanneer bestandsoverdracht nodig is zijn:

- Kopieer het afbeeldingsbestand van de modemfirmware naar de CG om het te upgraden.

- Kopieer dmlogs of andere bestanden van de CG voor verdere analyse.

Opmerking: Downgrade van modemfirmware wordt niet ondersteund.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat dit proces wordt gebruikt om bestanden van en naar de mobiele gateway over te brengen, maar niet naar de Cisco IOS®-beeldbestanden. Het proces voor het downloaden van de afbeeldingsbestanden om de software te upgraden wordt beschreven in de Software-upgrade proces voor Cisco mobiele gateways.

Gerelateerde informatie

Releaseopmerkingen voor Cisco Catalyst mobiele gateways