Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Enkelvoudig image-upgrade

Meervoudige image-upgrade

Cisco CG522-E firmware-upgrade voor modem

Conclusie

Inleiding

Dit document beschrijft het proces voor het upgraden van Cisco 5G CG522-E (mobiele gateway) en de bijbehorende modemfirmware.

Voorwaarden

Basiskennis van Cisco 5G-portfolio en Cisco IOS®-upgradeproces

Vereisten

Cisco raadt u aan bekend te zijn met:

- CG522-E bewerkingen en instellingen.

Gebruikte componenten

- CG522-E (17.9.6)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

CG522-E ondersteunt 2 typen Cisco IOS®, Cisco IOS® XE (vóór 17.6.x) en Cisco IOS CG (vanaf 17.6.x). Het belangrijkste verschil tussen Cisco IOS XE en Cisco IOS CG op CG522-E is dat Cisco IOS XE IPv6 en GUI ondersteunt (opnieuw ondersteund vanaf 17.10.1a) terwijl Cisco IOS CG deze functies niet ondersteunt. dezelfde methode en stappen kunnen ook worden gebruikt om de CG418-E mobiele gateway te upgraden.

Enkelvoudig image-upgrade

1. Kopieer het beeldbestand naar de switch waarop het CG-apparaat is aangesloten.

2. Voer op zwaartepunt de opdracht in:

gw-action:request software upgrade tftp://tftp_IP/image_name

3. Start het zwaartepunt opnieuw op:

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [no,yes] yes

4. Controleer het beeld opgewaardeerd:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.15.1a.SPA.bin

Version      = 17.15.1a.0.240234.1724203070..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug 21 01:17:50 2024

Install Date = Wed Aug  9 04:21:20 2023

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build date   = Wed Aug 09 06:41:31 2023

Install Date = Fri Jun 22 11:13:22 2018

Boot Status  = Boot Successful.

Meervoudige image-upgrade

1. Download de afbeelding naar het zwaartepunt:

gw-action:request software download tftp://tftp_IP/image_name

2. Installeer het image:

gw-action:request software install image_file

3. Activeer het beeld:

gw-action:request software activate image_file

4. Start het zwaartepunt opnieuw op:

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [no,yes] yes

5. Controleer of het beeld is bijgewerkt:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.15.1a.SPA.bin

Version      = 17.15.1a.0.240234.1724203070..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug 21 01:17:50 2024

Install Date = Wed Aug  9 04:21:20 2023

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build date   = Wed Aug 09 06:41:31 2023

Install Date = Fri Jun 22 11:13:22 2018

Boot Status  = Boot Successful.

Cisco CG522-E firmware-upgrade voor modem

1. Identificeer het modemmodel:

show cellular 1 hardware

Voorbeeld:

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_03.09.11.00 7bf975 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 268069668483162

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356805515034835

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 89351060001115740710

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) =

Factory Serial Number (FSN) = 4H4282826003B1

Current Modem Temperature = 46 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 030.044_006

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.009

Modem Status = MODEM_STATE_DNS_ACQUIRED

2. Download het juiste bestand van software.cisco.com.

Dit voorbeeld:

Voor EM9190-modems zijn er 3 bestanden voor upgrade van de firmware beschikbaar:

1. CWE (gebaseerd firmware-bestand)

2. NVU (PRI-bestand van provider)

3. NVU (OEM PRI-bestand)

Voorbeeld:

Op de volgende pagina ziet u de beschikbare softwareversies links. Rechts zie je meerdere bestanden beschikbaar voor dezelfde softwareversie. Selecteer de gewenste afbeelding, afhankelijk van de gebruikte drager. Als de gebruikte drager niet in de lijst voorkomt, moet de generieke afbeelding worden gebruikt.

Voorbeeld:

c. NVU (OEM PRI-bestand)

Voorbeeld:

Om alle 3 versies (gebaseerde firmware, carrier PRI en OEM PRI) bij te werken, moet het upgradeproces van de firmware 2 verschillende malen worden uitgevoerd:

1. 1e keer met .CWE (gebaseerd firmware bestand) en .NVU (carrier PRI bestand) in 1 map.

2. 2e keer met .NVU (OEM PRI bestand) in 1 map.

3. Zorg ervoor dat de CG is bijgewerkt naar de nieuwste Cisco IOS-software.

4. Download de nieuwste .CWE en .NVU (carrier PRI) bestanden voor de EM9190 modem en zorg ervoor dat ze op de CG zijn opgeslagen.

5. Maak een map in een flitser. De naam moet verschillen van firmware of fw:

gw-action:request file create_dir firm_new

Voorbeeld:

CellularGateway# gw-action:request file create_dir firm_new

Created Directory at: firm_new

6. Kopieer zowel .CWE als .NVU (carrier PRI) bestanden naar CG flitser:

gw-action:request file copy source tftp://

/

destination/storage/firm_new/

Voorbeeld:

CellularGateway# gw-action:request file copy source tftp://192.168.1.2/fw.bin destination/storage/firm_new/fw.bin

7. Controleer of de .CWE en .NVU (carrier PRI) bestanden correct zijn gedownload naar de nieuwe map:

CellularGateway# gw-action:request file list fw_folder

-rw-r--r-- 50575 May 19 06:57 EM9190_03.09.11.00-001_GENERIC_030.044_006.nvu

-rw-r--r-- 91579911 May 19 06:50 EM9190_03.09.11.00-002.cwe

CellularGateway#

8. Controleer de huidige firmware en PRI-versies van de provider:

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 123456700004023

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356805510129085

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 8952530076180184023

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) =

Factory Serial Number (FSN) = 4H1531500901A1

Current Modem Temperature = 35 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 016.006_004 Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.006

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

CellularGateway#

CellularGateway#

CellularGateway# show cellular 1 firmware Firmware

Activation Mode = AUTO

INDEX CARRIER FW VERSION PRI VERSION STATUS

------------------------------------------------------

1 GENERIC 01.07.13.00_GEN 016.006_004 ACTIVE

CellularGateway#

9. Start de upgrade van de modemfirmware met behulp van de opdracht:

cellular 1 upgrade firmware <created_earlier_folder_directory>

Opmerking: verwijder de stroom niet en laad de router niet opnieuw tijdens het upgradeproces van de firmware.

Voorbeeld:

CellularGateway# cellular 1 upgrade firmware /flash/firm_new

status inprogress response

Firmware upgrade is in progress!!!

CellularGateway#

Opmerking: houd alleen de benodigde firmware-bestanden in de gemaakte map om conflicten te voorkomen als er meer dan één versie in dezelfde map is opgeslagen.

Opmerking: Voor SWI EM9190 Modem, als de huidige versie 01.07.08 is, upgrade eerst naar 01.07.13 voordat u een upgrade uitvoert naar de nieuwste versies.

10. Controleer of de modemfirmware en de PRI van de provider zijn bijgewerkt:

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_03.09.11.00 7bf975 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 123456700004023

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356805510129085

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 8952530076180184023

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) =

Factory Serial Number (FSN) = 4H1531500901A1

Current Modem Temperature = 35 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 030.044_006

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.006

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

CellularGateway#

CellularGateway#

CellularGateway#show cellular 1 firmware

Firmware Activation Mode = AUTO

INDEX CARRIER FW VERSION PRI VERSION STATUS

--------------------------------------------------------

1 GENERIC 03.09.11.00_GEN 030.044_006 ACTIVE

CellularGateway#

11. Voor OEM PRI verbetering, herhaal de zelfde stappen met de .NVU dossiers voor OEM PRI.

Conclusie

Het wordt aanbevolen om altijd de nieuwste softwarerelease uit te voeren die beschikbaar is voor de mobiele gateway, en de nieuwste modemfirmware omdat deze de nieuwste PRI-bestanden bevat die nodig zijn voor de ondersteuning van mobiele carriers.