Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Monitor (bewaken)

Problemen oplossen

Conclusie

Inleiding

Dit document beschrijft het handhaven van logboekomwenteling voor de controle van de ruimtekwesties van Cisco CG522-e als het lopen op versie Cisco IOS® 17.9.5 of lager.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan een basiskennis te hebben van deze onderwerpen:

- 5G basisfuncties voor mobiele netwerken

- Cisco mobiele gateway 522-E

- Cisco IOS XE en Cisco IOS CG

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco mobiele gateway 522-E met Cisco IOS-software

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Cisco CG522-E die op versies onder Cisco IOS 17.9.5 loopt kan ruimtekwesties hebben die apparaatprestaties belemmeren. Latere releases na 17.12.3 ES hebben een functie voor bestandsrotatie, waardoor handmatige verwijdering van bestanden in latere releases wordt geëlimineerd om de ruimte te wissen.

Monitor (bewaken)

Voorbeeld van logbestand:

CRITICAL: File system [/var] is critically low in space. Available space [0]. Please delete some files, otherwise the device sometimes does not function correctly.

Problemen oplossen

Dit zijn de stappen om de box te herstellen tot de upgrade naar latere releases zoals 17.9.5a ClickES of 17.12.3 ES bij ruimteproblemen:

Stap 1: Login bij CG, proactief het gebruik van /var/log ruimte controleren en de beledigende logbestanden zoals confd.log verwijderen als u fouten ziet zoals:

KRITIEK: bestandssysteem [/var] is kritisch laag in ruimte. Beschikbare ruimte [0]. Verwijder enkele bestanden, anders werkt het apparaat soms niet goed.

Stap 2: Shell-toegang aanvragen

R1# aanvraagsysteem shell

Activiteit binnen deze schelp kan het systeem in gevaar brengen.

"Weet u zeker dat u wilt doorgaan? [j/n]j

Uitdaging: XXXXX

Opmerking: de uitdaging moet worden gekopieerd en gedeeld met TAC om een antwoord te geven.

Stap 3: Voer de shell prompt in en controleer de bestandsgrootte

R1:/# cd /var/log/confd

R1:/var/log/confd#

R1:/var/log/confd# du -sh *

300.4M audit.log

328.0K confd.log

4.0K confder.log.1

4.0K confder.log.idx

4.0K confder.log.siz

340.0K devel.log

<..... Afgeknot .........>

R1:/var/log/confd# cd ..

R1:/var/log# cd

R1:/admin# pwd

/admin

R1:/admin# cd /

R1:/# du -sh *

4.0K ACTIVE_BOOT_PART

4.0K AP_PLATFORM_DESCR

4.0K AP_PLATFORM_NAME

R1:/# cd /var/log

R1:/var/log# du -hs ./* | soort -n

0 ./boot.log

0 ./laatste logboek

0 ./ntpd.log

0 ./waarschuwingen

0 ./wtmp

1,2M ./xcheck.log

1.5M ./cwan.log.back-up

<..... Afgeknot .........>

Waarschuwing: neem contact op met Cisco TAC via een serviceaanvraag voordat u het bestand verwijdert via Devshell-toegang.

Stap 4: Verwijder de probleembestanden

Normaal gesproken kan audit.log groeien >1G of netconf.log kan groeien ~500M. Aangezien CG een totale ruimte van 1.7G heeft, zou het verwijderen van deze bestanden stoppen het apparaat niet-responsief te zijn

R1:/var/log/confd# rm netconf.log

R1:/var/log/confd# rm audit.log

Stap 5: Verlaat van shell:

R1:/# afsluiten

Debug sessie beëindigen....

###########################################

R1#

Conclusie

Release.12.3 ES of 17.9.5a ClickES heeft bestandsrotatie en daarom zou handmatige verwijdering van bestanden niet nodig zijn. Als er versies worden uitgevoerd die lager zijn dan Cisco IOS 17.9.5, controleert u de logbestanden en voert u herstel uit door handmatig bestanden te verwijderen.