Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Algemene informatie over de CG522-E

Hardware-installatieprocedure:

Zijpaneel van Cisco mobiele gateway 522-E

Indicatie van status-LED’s op CG522-E

Installatie van de SIM-kaart(en)

Installatie van de binnen 5G Antenne

Schakel de CG522-E in

Softwareinstallatieprocedure:

Toegang tot de CG522-E via console

Toegang tot de CG522-E via SSH

Het wachtwoord wijzigen

Hoe te om lopende configuratie te bekijken

Inleiding

In dit document worden de initiële configuratie- en installatieprocedure voor de mobiele gateway 522-E beschreven.

Achtergrondinformatie

Elke complexe configuratieprocedure valt buiten het bereik van deze publicatie. De CG522-E is een Plug and Play-apparaat, maar de verstrekte informatie maakt gebruiksgemak mogelijk. Hier is een hyperlink voor alle gepubliceerde CG522-E documentatie.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan een basiskennis te hebben van deze onderwerpen:

- 5G basisfuncties voor mobiele netwerken

- Cisco IOS® XE en Cisco IOS® CG

Gebruikte componenten

CG522-E (v.17.04.01a)

CG522-E modem EM9190 (v.SWIX55C_01.07.13.00)

WS-C3850-12X48U (v.03.07.04E)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Algemene informatie over de CG522-E

De CG522 werkt als een NSA (niet-standalone) apparaat. Dit betekent dat de 5G-band zich op het gegevensvlak en LTE op het controlevlak bevindt. Als gevolg daarvan moet het verkeer in en uit de CG522 worden geduwd voor het NSA-apparaat om van 4G-banden tot 5G-banden samen te voegen.

Hardware-installatieprocedure:

Zijpaneel van Cisco mobiele gateway 522-E

Dit getal toont het I/0-zijpaneel van de CG522-E:

1

PWR-socket

2

Gigabit Ethernet-WAN

3

Kap voor dual sim slots (SIM 0 | SIM 1)

4

Reset-toets

5

Aux-poort

6

Console (RJ45)

Indicatie van status-LED’s op CG522-E

◉

solide

✺

knipperen

○

off

Eerste opstartLED’s

4G

5 G

Functie

◉

○

- OS is opgestart

- Modem is niet aangesloten

- LAN-interface omhoog

✺ / ○

○

- OS is opgestart

- Modemstatus niet gedefinieerd

- LAN-interface omlaag

◉

○

- Aan/uit, Bootloader

- OS opgestart maar geen SIM gevonden

✺ / ○

○

- Bezig met opstarten van systeem

Nominale leds

4G

5 G

Functie

◉

○

- Normaal gebruik

- Maximaal 4G cellulair signaal - 3 of 4 bar equivalent

- LAN-interface omhoog

✺ / ○

○

- Normaal gebruik

- Medium 4G cellulair signaal - 1 of 2 bar equivalent

- LAN-interface omhoog

○

◉

- Normaal gebruik

- Maximaal 5G cellulair signaal - 3 of 4 bar equivalent

- LAN-interface omhoog

○

✺ / ○

- Normaal gebruik

- Gemiddeld 5G cellulair signaal - 1 of 2 bar equivalent

- LAN-interface omhoog

Marginale conditie LEDs

4G

5 G

Functie

◉

◉

Lage-stroommodus

✺ / ○ of ◉

✺ / ○

Thermische mitigatiemodus geactiveerd, radio aan met 4G signaal

✺ / ○

✺ / ○ of ◉

Thermische matiging modus geactiveerd, radio aan met 5G signaal

✺ / ○

✺ / ○

Thermische mitigatiemodus geactiveerd, radio uit

Installatie van de SIM-kaart(en)

Naast de Ethernet-poort heeft de CG522-E een dekking voor de SIM-slots. De afdekking wordt bij elkaar gehouden door een kruiskopschroef. Verwijder voorzichtig de schroef om de SIM-sleuven te tonen.

De SIM grootte is alleen compatibel met MICRO SIM (Hoogte: 15 mm, breedte: 12 mm, dikte: 0,76 mm).

1

SIM-klep

2

MICRO-SIM-adapter

3

NANO SIM

Opmerking: Gebruik een MICRO SIM kaart adapter voor NANO SIM kaarten.

Installatie van de binnen 5G Antenne

Af en toe moet er een 5G-antenne op de CG522-E geplaatst worden. De enige ondersteunde indoor 5G-antenne is de 5G-ANTM-SMA-D (Multi-Band Swivel Mount Dipole antenne) (SMA). Om de antenne te plaatsen, zorg ervoor dat er geen stroom aan de CG522-E is, neem het mannelijke verbindingseind van de antenne SMA, en draai de connector in de vrouwelijke connector op de CG522-E tot matig strak.

Opmerking: De 5G-ANTM-SMA-D is bedoeld voor gebruik binnenshuis. De antenne is ontworpen om een speciale antennepoort op het apparaat aan te sluiten. Er zijn geen speciale gereedschappen nodig voor het installeren van de antenne.

Waarschuwing: Gebruik de installatiehandleiding 5G-ANTM-SMA-D voor veiligheidsmaatregelen en protocollen om met bliksemactiviteit te werken.

Schakel de CG522-E in

De CG522-E kan worden ingeschakeld via meerdere methoden, waaronder PoE+ en een 12V 2.5A power brick 4-pins connector.

Om te bevestigen dat de CG522-E compatibel is met PoE, zoekt u naar het bliksemsymbool op de Ethernet-poort.

Opmerking: De PoE+ kabel mag niet langer zijn dan 100 m. Als een niet-PoE CG522-E unit wordt vervangen, wordt dezelfde unit ontvangen.

Tip: Dit is de hardware-installatie op het meest basale niveau. Voor meer informatie, gebruik deze hardware installatiehandleiding.

Softwareinstallatieprocedure:

Toegang tot de CG522-E via console

De CG522-E is toegankelijk via een consolesessie. Parameters zijn:

- baudsnelheid: 115200 bits/sec

- 8 gegevensbits

- geen pariteit

- 1 stopbit (8N1)

- geen stroomregeling nodig

- username: beheerder

- password (wachtwoord): serienummer van het apparaat

Zoek het serienummer van het apparaat door naar de onderkant van het apparaat te kijken. Het verschijnt ook binnen de bootup opeenvolging. Dit bericht verschijnt:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

Toegang tot de CG522-E via SSH

De CG522-E kan via een Layer 2-interface via een switch/router worden benaderd. Zorg ervoor dat de interface een IP-adres binnen het 192.168.1.x-subnet krijgt toegewezen, aangezien het IP-adres van de standaardinterface CG522-E is ingesteld op 192.168.1.1.

Configureer de volgende opdrachten op het uplinkapparaat (Switch/router):

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface

Switch(config-if)# no switchport Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Switch(config-if)# exit Switch(config)# exit Switch# ssh -l admin 192.168.1.1 Password:

Op de CG522-E zijn de initiële parameters:

- IP-adres: 192.168.1.1

- username: beheerder

- password (wachtwoord): serienummer van het apparaat

Zoek het serienummer van het apparaat door naar de onderkant van het apparaat te kijken. Het verschijnt ook binnen de bootup opeenvolging. Dit bericht verschijnt op de console:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

Tip: U kunt SSH in een SVI van een switch en vervolgens SSH in de CG522-E met deze methode, maar een SVI is niet genoeg om de CG522 en uplink apparaat te switches. U moet de L2-interface opnemen in de uplink-interface van de CG522-E.

Het wachtwoord wijzigen

Zodra er console of SSH-toegang is, wijzigt u de gebruikersnaam en het wachtwoord van de CG522-E met deze opdrachten.

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# aaa authentication users user admin change-password old-password

Nadat u deze opdrachten hebt uitgevoerd, neemt u de aanwijzingen in acht:

Value for 'old-password' (

): ********* Value for 'new-password' (

): ******** Value for 'confirm-password' (

): ********

Hoe te om lopende configuratie te bekijken

Voer deze opdracht uit om de actieve configuratie van de CG522-E te bekijken:

CellularGateway# show running-config

Hoe u uw CG522-E-software kunt upgraden

Het is optimaal om uw CG522-E voor gebruik te upgraden.

Gebruik deze procedure om de softwareversie van de CG522-E te uploaden en te upgraden.

- Zorg dat u een bereikbare TFTP-server hebt, kopieer de softwareafbeelding naar de server en zorg ervoor dat de rechten in het bestand zodanig zijn dat anonieme TFTP-gebruikers het bestand kunnen openen.

Voor een uitgebreide configuratiegids voor het downloaden en installeren van software; klik hier.

Bevestig eerst de versie van de CG522-E:

CellularGateway# show version

Active image

Product name       = Cisco Cellular Gateway

Build version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Software version   = 1.0.0

Build date         = 2023-08-08_23.41

Build path         = /san1/BUILD/workspace/CCO_c174_throttle_EIO/base/build_eio

Built by           = aut

Firmware info

Uboot version      = 2018.03-7.1.0-cwan-0.0.16

Uboot date         = 10/06/2020

Last reboot reason = SoftReset

Gebruik vervolgens deze procedure:

CellularGateway# gw-action:request software upgrade

tftp://192.168.1.2/cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

System is about to download and install the selected software, Continue? [no,yes] yes

Software successfully upgrade

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [yes,no]

Opmerking: In dit geval wordt de Switch gebruikt als een TFTP-server. De koppeling voor de softwarepagina bevindt zich in deze hyperlink.

Hoe te bekijken en switch tussen de beeldverdelingen:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug  9 06:41:31 2023

Install Date = Sun Jun  4 02:03:23 2000

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices.17.04.01a.SPA.bin

Version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Build date   = Fri Dec 18 05:43:05 2020

Install Date = Fri Jun 22 11:13:59 2018

Boot Status  = Boot Successful.

CellularGateway# gw-action:request software activate

System is about to reload, Continue? [yes,no]

PID, uptime, geheugen, flitsgrootte controleren

Deze verstrekte informatie is zeer nuttig voor verenigbaarheidscontroles en het oplossen van problemen. Klik op deze hyperlink voor een handleiding voor probleemoplossing CG522-E.

CellularGateway# show gw-system:system status

SYSTEM INFO

Platform PID                   = CG522-E

Product Serial Number          = FGL2504LB7Y

System Up Time                 = up 15 days

Current Time                   = Thu Aug 24 22:37:22 UTC 2023

Current CPU Usage              = 5%

RAM

Total Memory in KBytes         = 993852

Memory Used in KBytes          = 557760

Memory Free in KBytes          = 436216

STORAGE

Disk type                      = Bootflash

Disk Size in KBytes            = 999320

Disk Used in KBytes            = 88944

Disk Available in KBytes       = 841564

Disk Used Percentage           = 10%

TEMPERATURE

Ambient temperature            = 53 deg C

Power source                   = AC

Hardware-informatie controleren

De hier verstrekte informatie is zeer nuttig voor compatibiliteitscontroles en probleemoplossing. Klik op deze hyperlink voor een handleiding voor probleemoplossing in CG522-E.

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = zzzzzzz

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

Sessieverbinding controleren

Met deze informatie kunt u bepalen welke APN is aangesloten, sessiestatus, enzovoort.

Dit is een voorbeeld van een status van een niet-verbonden sessie:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Disconnected

Call end mode =

Session disconnect reason type = (0)

Session disconnect reason = (0)

Cellular Interface = 1/1

Backoff timer = NOT Running

Back off error count = 0

Back off timer index = 0

Back off timer array (in minutes) = 0 1 1 1 1 5 10 15 30 60

Period of Backoff = 0 minute(s)

Dit is een voorbeeld van de status van een verbindingssessie:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Connected

IPv4 Address = x.x.x.x

IPv4 Gateway Address = y.y.y.y

IPv4 Primary DNS = z.z.z.z

IPv4 Secondary DNS = x.x.x.x

Tx Packets = 6821, Rx Packets = 6

Tx Bytes = 1301756, Rx Bytes = 888

Tx Drops = 0, Rx Drops = 0

Tx Overflow Count = 0, Rx Overflow Count = 0

Radio-informatie controleren

Deze informatie is nuttig voor compatibiliteitscontroles en probleemoplossing. Klik op deze hyperlink voor een handleiding voor probleemoplossing CG522-E.

CellularGateway# show cellular 1 radio

Radio Power Mode = online

Radio Access Technology(RAT) Selected = LTE

LTE Rx Channel Number(PCC) = 0

LTE Tx Channel Number(PCC) = 0

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

Current RSSI = -60 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -14 dB

Current SNR = 2.8 dB

Physical Cell Id = 119

Network Change Event = activated LTE

CellularGateway# show cellular 1 radio-details

Carrier Aggregation Status = Disabled

LTE RX Channel Number(PCC) = xxx

LTE TX Channel Number(PCC) = yyy

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

PCC CA information:

-------------------

LTE band class = 66

E-UTRA absolute radio frequency channel number of the serving cell = 0

Bandwidth = 20 MHz

Physical Cell Id = 119

Current RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -94 dBm

Current RSSI in 1/10 dBm as measured by L1 = -63 dBm

Current RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -12 dB

Measured SINR in dB = 3.8 dB

Tracking area code information for LTE = 31891

5G CC information:

------------------

Current ENDC RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -101 dBm

Current ENDC RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -14 dB

Measured ENDC SINR in dB = 4 dB

5G CC informatie is een indicatie van het gebruik van 5G. De geselecteerde band toont momenteel het gebruik van LTE, maar als apparaat NSA, wordt de band LTE geselecteerd toe te schrijven aan geen verkeer in deze bijzondere simulatie.

Controleer en configureer mobiele access point naam (APN)

De CG522-E is meestal in staat om de APN automatisch te configureren op basis van de SIM. Deze procedure is hoe u een actief APN-profiel kunt bevestigen. Soms moet er een statisch APN-profiel worden geconfigureerd.

CellularGateway# show cellular 1 profile

PROFILE ID   APN        PDP TYPE   STATE     AUTHENTICATION  USERNAME  PASSWORD

---------------------------------------------------------------------------------

1            Broadband  IPv4       ACTIVE      none            -         -

2            ims        IPv4v6     INACTIVE    none            -         -

Hoe u een aangepaste APN configureert:

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot <# of sim slot in use>

CellularGateway(config-slot-0)# profile id <#> apn

pdn-type IPv4v6 authentication

username

password

CellularGateway(config-slot-0)# attach profile <#> CellularGateway(config-slot-0)# commit

Tip: Voor sommige APN's is geen verificatie vereist. hetgeen betekent dat er geen noodzaak is om enige authenticatie te definiëren indien niet nodig. Bijvoorbeeld: profiel-id <#> apn PDN-type IPv4v6 <— dit is een geldige opdracht.

Hoe verwijdert u een APN-profiel:

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot 1

CellularGateway(config-slot-1)# no attach-profile 1

CellularGateway(config-slot-1)# no profile id 1 apn broadband

CellularGateway(config-slot-1)# commit

Opmerking: Voor LTE is geen verificatie vereist.

Opmerking: Verizon vereist ten minste 2 profielen; een aanhechtingsprofiel (gewoonlijk vzwims of ims) en een gegevens/standaardprofiel. AT&T vereist slechts één profiel voor gegevens/standaard- en aanhechtprofielen (breedband).

Opdrachten voor Primaire SIM-sleuf en SIM-failover configureren

Voer deze opdrachten uit om de primaire SIM-sleuf te definiëren en de SIM failover-timer te gebruiken. Een handmatige failover zou zijn om de primaire SIM-slot opnieuw te definiëren.

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim primary-slot <0/1>

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim max-retry 5

CellularGateway(config-cellular-1)# sim failovertimer 7

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway#

Firmware voor CG522-E-modems controleren en configureren

Gebruik deze procedure om de firmware-versie van uw CG522-E modem te uploaden en te upgraden.

- Zorg dat u een bereikbare TFTP-server hebt, kopieer de softwareafbeelding naar de server en zorg ervoor dat de rechten in het bestand zodanig zijn dat anonieme TFTP-gebruikers het bestand kunnen openen.

- Maak een submap om de modemfirmware vast te houden.

- Bevestig de juiste firmware op basis van SIM-carrier (te bekijken op de softwarepagina).

- Kopieer de firmware bestanden (.cwe en .nvu) naar die map.

Voor een uitgebreide configuratiegids voor het downloaden en installeren van firmware; klik hier.

Volg de onderstaande procedure:

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe create_dir

INFO: Created folder

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00.cwe from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe size(Bytes): 88960399 CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu create_dir

INFO:

Directory already exists INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu size(Bytes): 69051 CellularGateway# cellular 1 upgrade firmware

Opdrachten om de status van de firmware te controleren:

CellularGateway# show cellular 1 firmware

Firmware Activation Mode = AUTO

INDEX  CARRIER  FW VERSION       PRI VERSION  STATUS

------------------------------------------------------

1      GENERIC  01.07.13.00_GEN  016.006_004  ACTIVE

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Factory Serial Number (FSN) = 4H0355006001A1

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

Opmerking: In dit geval wordt de netwerk switch gebruikt als een TFTP-server. Voor de firmware-pagina bevindt zich hier de hyperlink.

De modem opnieuw instellen

De modem reset veegt geen configuraties uit. Het werkt als een reboot.

CellularGateway# cellular 1 modem-reset

cellular_modem_reset :

U kunt ook AT-opdrachten gebruiken om de modem opnieuw in te stellen.

CellularGateway# cellular 1 modem-at-command

at!reset