Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Gemeenschappelijke problemen voor een CG522-E of een P-5GS6-GL-module die op een router is aangesloten

Apparaat niet aangesloten op 5G-band

Bevestig het apparaat De SIM detecteert

Bevestig het apparaat actief gebruik maakt van de vereiste SIM

Controleer of de IMSI en IMEI worden gelezen via de SIM

Controleer of het ingestelde APN de juiste is

Controleer of het apparaat is aangesloten op de 5G-band

Controleer de radiowaarden

Gemeenschappelijke kwesties slechts voor een CG522-E

CG522-E schakelt niet aan wanneer PoE wordt gebruikt

Upgradebestanden kopiëren naar een CG522-E met gemeenschappelijke TFTP-servers is niet geslaagd

Firmware-upgrade naar een nieuwere versie wanneer de CG522-E oorspronkelijk wordt geleverd in 1.7.8

Specifieke firmware voor het apparaat

Gemeenschappelijke problemen voor alleen P-5GS6-GL-modules die op een router zijn aangesloten

Module maakt na opnieuw laden niet automatisch verbinding met 5G

CLI overstroomd door logboeken voor pakketaggregatie

Inleiding

Dit document beschrijft de gebruikelijke configuratieproblemen die zich voordoen in Cisco CG522-E en P-5GS6-GL-modules.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan een basiskennis te hebben van deze onderwerpen:

- 5G basisfuncties voor mobiele netwerken

- Cisco mobiele gateway 522-E

- Cisco P-5GS6-GL module

- Cisco IOS® XE en Cisco IOS® CG

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco mobiele gateway 522-E met IOS® CG versie 17.9.3a.

- Cisco IR1101 met IOS® XE versie 17.9.3 met een P-5GS6-GL module aangesloten.

Dit is van toepassing op een P-5GS6-GL module die is aangesloten op een router in standalone modus, of een CG522-E in standalone of controllermodus die wordt beheerd door SD-WAN. Dit document is niet van toepassing op een P-5GS6-GL module die is aangesloten op een router in SD-WAN omdat de opdrachtsyntaxis anders is.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

5G-technologie is de vijfde generatie van cellulaire netwerken. Het wordt geleverd met een reeks voordelige functies, zoals een nieuwe theoretische doorvoersnelheid van bijna 10 gigabyte per seconde, minder latentie, beter client-dataverkeer zodat meer gebruikers tegelijkertijd kunnen worden behandeld terwijl het netwerk wordt gebruikt, en minder batterijverbruik voor mobiele apparaten.

Vandaag de dag staan meer landen het gebruik ervan toe, bieden providers een netwerkplan dat dit omvat en ondersteunen een grote verscheidenheid aan apparaten het. Dit heeft geleid tot de tenuitvoerlegging ervan op verschillende gebieden. ambulances gebruiken het bijvoorbeeld voor communicatie op afstand, in stadions maken een groot aantal klanten verbinding zonder verlies van service, industrieën verbinden hun locaties en mensen hebben toegang tot internet in hun mobiele telefoons.

Door deze brede acceptatie van 5G heeft Cisco geïnnoveerd met industriële apparaten die erop kunnen worden aangesloten. Het is van het grootste belang dat u 5G Cisco-producten begrijpt en configureert. In dit document worden veel voorkomende problemen gepresenteerd terwijl de configuratie ervan betrekking heeft op de fysieke omstandigheden en de omstandigheden van de software.

Er wordt verwacht dat het een verbinding heeft van Cisco 5G-apparaat met het 5G Nieuwe Radio (NR)-knooppunt, dat ook een 5G mobiele toren wordt genoemd, zodat communicatie in 5G kan plaatsvinden:

Gemeenschappelijke problemen voor een CG522-E of een P-5GS6-GL-module die op een router is aangesloten

Apparaat niet aangesloten op 5G-band

- Zorg er met de provider voor dat het verworven netwerkplan wordt geactiveerd voor de 5G-band.

- Bevestig met de drager ongeveer 5G dekkingsgebied in de zone het 5G apparaat wordt geplaatst.

Bevestig het apparaat De SIM detecteert

Voor een CG522-E:

CellularGateway#show cellular 1 sim

Cellular Dual SIM details:

SIM O = Present

SIM 1 = Not Present

Active SIM = O  -------> Slot 0 is Active

Voor een P-5GS6-GL module die is aangesloten op een router:

isr#show controller cellular 0/X/0 detail

Interface Cellular0/2/0

*

*

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

Bevestig het apparaat actief gebruik maakt van de vereiste SIM

Voor een CG522-E:

CellularGateway#show cellular 1 sim

Cellular Dual SIM details:

SIM O = Present

SIM 1 = Present

Active SIM = O  -------> Slot 0 is Active

Voor een P-5GS6-GL module die is aangesloten op een router:

isr#show controller cellular 0/X/0 detail

Interface Cellular0/2/0

*

*

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

Controleer of de IMSI en IMEI worden gelezen via de SIM

Voor een CG522-E:

CellularGateway#show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.08.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

*

*

Voor een P-5GS6-GL module die is aangesloten op een router:

isr#show cellular 0/X/0 all

Hardware Information

====================

Modem Firmware Version = M0H.020202

Host Firmware Version = A0H.000292

Device Model ID = FN980

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

*

*

Controleer of het ingestelde APN de juiste is

- Elke drager gebruikt een specifieke Access Point Name (APN) die wordt geleverd wanneer de cellulaire lijn wordt verworven. Het hangt van de gecontracteerde dienst af of u een dynamische, statische, of aangepaste IP/de dienst krijgt. APN moet worden gebruikt zodat het apparaat aan het cellulaire netwerk wordt bevestigd.

Voor een CG522-E, met de opdracht toon cellulair 1 profiel de geconfigureerde APNs kunnen worden gezien. Een profiel moet zich in actieve staat bevinden, wat betekent dat het als bijlage is opgenomen:

CellularGateway#show cellular 1 profile

PROFILE ID   APN           PDP TYPE     STATE  AUTHENTICATION  USERNAME  PASSWORD

-----------------------------------------------------------------------------------

1             IMS           IPv4        ACTIVE  none            -         -

Voor een P-5GS6-GL module aangesloten op een router, met het bevel tonen cellulair 0/X/0 profiel, wordt de zelfde informatie getoond:

isr#show cellular 0/X/0 profile

Profile password Encryption level =  7

Profile 1 = INACTIVE **

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = ims

Authentication = None

Profile 2 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwadmin

Authentication = None

Profile 3 = ACTIVE*

--------

PDP Type = IPv4v6

PDP address = XXX.XXX.XXX.XXX

IPv4 PDP Connection is successful

Access Point Name (APN) = VZWINTERNET

Authentication = None

Primary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX

Secondary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX

Profile 4 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwapp

Authentication = None

Profile 5 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) =

Authentication = None

Profile 6 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwclass6

Authentication = None

* - Default profile

** - LTE attach profile

Controleer of het apparaat is aangesloten op de 5G-band

- Voor een CG522-E met 17.9.3 en hoger meldt deze opdracht wanneer het apparaat is aangesloten op 5G-technologie:

CellularGateway#show cellular 0 radio

*

*

Network Change Event = activated 5G ENDC

Controleer de radiowaarden

- Verwijs naar deze referentiewaarden en bevestig dat de voorziening erin zit:

1. RSSI (Received Signal Strength Indication) - Zoek een waarde groter dan -80 dBm (bijvoorbeeld -79 is groter dan -80).

2. Ontvangen Signal Reference Power (RSRP) - Zoek een waarde groter dan -105 dBm (bijvoorbeeld -104 is groter dan -105).

3. Referentiesignaal ontvangen kwaliteit (RSRQ) - Zoek een waarde groter dan -12 dB (bijvoorbeeld -11 is groter dan -12).

4. Signaal-ruisverhouding (SNR) of interferentie - zoek naar een waarde groter dan 5 dB (6 is bijvoorbeeld beter dan 5).

Opmerking: deze waarden mogen geen 0 zijn.

- Hier is een voorbeeld van goede waarden:

Voor een CG522-E:

CellularGateway#show cellular 0 radio

*

*

Current Band = LTE

Current RSSI = -56 dBm

Current RSRP = -72 dBm

Current RSRQ = -6 dB

Current SNR = 12.4 dB

*

*

Voor een P-5GS6-GL module die is aangesloten op een router:

isr#show cellular 0/X/0 radio

*

*

Current RSSI = -42 dBm

Current RSRP = -99 dBm

Current RSRQ = -5 dB

Current SNR = 10.6 dB

*

*

Indien deze waarden niet binnen de genoemde marges vallen, bevestig dan dat:

- Alle antennes zijn correct geïnstalleerd. Voor een CG522-E:

- De antennes zijn correct gericht en wijzen naar de hemel. Voor een CG522-E:

- Raadpleeg bij een P-5GS6-GL-module die is aangesloten op een router de sectie 5G sub-6 GHz pluggable interfacemodule, een antenne.

- Er zijn geen storingen zoals microgolven, radars, enzovoort, waar het apparaat is geplaatst.

Gemeenschappelijke kwesties slechts voor een CG522-E

CG522-E schakelt niet aan wanneer PoE wordt gebruikt

Controleer of het apparaat geschikt is voor PoE; in de Ethernet-poort moet een label met een bliksemsymbool aanwezig zijn:

Opmerking: als een niet-PoE-unit wordt vervangen, wordt dezelfde unit ontvangen.

Upgradebestanden kopiëren naar een CG522-E met gemeenschappelijke TFTP-servers is niet geslaagd

In dit geval kan een switch worden gebruikt om het te laten fungeren als de TFTP-server. Deze tijdelijke oplossing is voor software- en firmware-upgrades.

1. Kopieer in de switch de bestanden naar de flitser en schakel deze vervolgens in als TFTP:

tftp-server flash:<filename>.nvu

tftp-server flash:<filename>.cwe

2. In sommige gevallen kan een op de switch aangesloten USB-stick ook als pad worden gebruikt:

tftp-server usbflash0:<filename>.nvu

tftp-server usbflash0:<filename>.cwe

3. Kopieer vervolgens in het CG de bestanden zoals gewoonlijk:

gw-action:request file download tftp://<tftp_ip_address>/<filename>.nvu create_dir fw_upgrade_add

gw-action:request file download tftp://<tftp_ip_address>/<filename>.cwe create_dir fw_upgrade_add

Firmware-upgrade naar een nieuwere versie wanneer de CG522-E oorspronkelijk wordt geleverd in 1.7.8

Standaard bevatten de meeste CG's 1.7.8 als firmware-versie. Als een upgrade vereist is, gaat u eerst naar 1.7.13 en vervolgens naar de gewenste versie.

Met de opdracht cellulaire 1 hardware tonen wordt de huidige firmware versie getoond:

CellularGateway#show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.08.00 000000 jenkins

*

*

Specifieke firmware voor het apparaat

- In sommige specifieke gevallen vereist een serviceprovider dat specifieke firmware wordt geïnstalleerd in een CG522-E, indien dat van toepassing is:

1. Gebruik de opdracht tonen cellulaire 1 hardware om de Apparaat Model ID te identificeren:

CellularGateway#show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.08.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

*

*

2. Ga naar Cisco-softwaredownloads en selecteer de juiste model-ID:

1. Ga naar firmware mobiele modem.

2. Zoek de benodigde firmware. Zowel .cwe als .nvu bestanden worden gebruikt in de upgrade.

Gemeenschappelijke problemen voor alleen P-5GS6-GL-modules die op een router zijn aangesloten

Module maakt na opnieuw laden niet automatisch verbinding met 5G

- Een dialer in dit platform wordt gebruikt om de verbinding te initiëren en controleert of het tot op de drager blijft. Wanneer het dialoogvenster correct is geconfigureerd, wordt deze uitvoer weergegeven:

isr#show dialer

Ce0/1/0 - dialer type = DIALER CWAN

Idle timer (never), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Dial reason: Dialing on watched route loss

Time until disconnect never

Current call connected 00:06:10

Connected to lte

Dial String      Successes   Failures    Last DNIS   Last status

lte                      1          0    00:06:10       successful Default

- Zorg ervoor dat het dialoogvenster is geconfigureerd zoals is aangegeven in de sectie Officiële configuratiehandleiding Cellulaire interface configureren met de bellengroep. Het gebruikte IP-adres moet een dummy zijn die niet routeerbaar is.

CLI overstroomd door logboeken voor pakketaggregatie

Cisco heeft vastgesteld dat wanneer de vervoerder waarop de module is aangesloten gebruik maakt van Carrier Aggregation, de CLI van de IR1XXX router overspoeld raakt met deze logboeken:

Apr  5 23:53:17.057: %CELLWAN-2-NC_EVENT2: Cellular0/4/0: Network change event - activated 4G Carrier Aggregation.

Apr  5 23:53:46.502: %CELLWAN-2-NC_EVENT2: Cellular0/4/0: Network change event - activated 4G Carrier Aggregation.

Dit heeft echter geen effect op de functionaliteit of prestaties en het gedrag wordt gevolgd via Cisco bug ID CSCwb47658.