Inhoud

Inleiding

Catalyst 8000V doorvoerverbetering in Azure

Installatie van HSEC-licentie

Doorvoerbeperkingen op TCP 12346-poort in Azure

Auto-onderhandelde snelheid op transportinterface

Inleiding

In dit document wordt uitgelegd hoe u de prestaties kunt verbeteren van Cisco Catalyst 8000Vs die in Azure is geïmplementeerd.

Catalyst 8000V doorvoerverbetering in Azure

Met Cisco Cloud OnRamp voor Multicloud kunnen gebruikers Cisco Catalyst 8000V virtuele routers direct in NVA in Azure implementeren met SD-WAN Manager (UI of API).

Cloud OnRamp-automatisering stelt gebruikers in staat om naadloos virtueel WAN, virtuele hubs en verbindingen met virtuele netwerken in Azure te maken en te ontdekken.

Zodra Cisco Catalyst 8000V's in Azure zijn geïmplementeerd, kunnen de virtuele apparaten worden bewaakt en beheerd vanuit SD-WAN Manager.

In dit document wordt uitgelegd hoe u de prestaties in Azure kunt verbeteren vanuit drie invalshoeken:

- installatie van een HSEC-licentie;

- doorvoerbeperkingen op de TCP 12346-poort in Azure;

- automatisch overeengekomen snelheid op de transportinterface.

Installatie van HSEC-licentie

Voor apparaten die gebruikmaken van Smart Licensing Using Policy en die een gecodeerde doorvoer van 250 Mbps of meer moeten ondersteunen, is een HSEC-licentie vereist.

Dit is een vereiste van de Amerikaanse exportcontroleregeling. U kunt Cisco SD-WAN Manager gebruiken om HSEC-licenties te installeren.

Cisco SD-WAN Manager neemt contact op met Cisco Smart Software Manager (SSM), die een Smart License Authorization Code (SLAC) biedt om op een apparaat te laden.

Als u de SLAC op een apparaat laadt, wordt een HSEC-licentie ingeschakeld.

Raadpleeg HSEC-licenties beheren in Cisco Catalyst SD-WAN voor meer informatie over het installeren en beheren van de licenties.

Doorvoerbeperkingen op TCP 12346-poort in Azure

Momenteel implementeert de automatisering C8000V met één transportinterface (GigabitEthernet1) en één serviceinterface (GigabitEthernet2).

Als gevolg van Azure inbound beperkingen op SD-WAN poort TCP 12346, kan de doorvoer worden beperkt op per-transport interface basis als het verkeer komt Azure infrastructuur.

De inkomende limiet van 200K PPS wordt afgedwongen door Azure-infrastructuur en gebruikers kunnen dus niet meer dan ~1Gbps per C8000V NVA-instantie bereiken (een voorbeeld: een pakketgrootte van 600B, berekening: 600B * 8 = 4800bits; 4800b * 200Kpps = 960 Mbps).

Opmerking: Azure kan de inkomende limiet verhogen tot 400K PPS per geval (ticket) basis. Klanten moeten rechtstreeks contact opnemen met Azure en de verhoging aanvragen.

Om deze beperking te overwinnen, werkte Cisco samen met Azure om SD-WAN-takken in staat te stellen meerdere SD-WAN-tunnels voor elke NVA-instantie te bouwen.

Als u deze configuratie wilt wijzigen, moet de beheerder deze stappen volgen:

1. Implementeer in SD-WAN Manager de cloudgateway met C8000V in Azure met behulp van Cloud OnRamp-automatisering.

2. Wijzig in Azure-portal de IP-instellingen voor NVA in de virtuele hub.

3. In SD-WAN Manager kunt u een nieuwe configuratiegroep maken en pushen met behulp van de instellingen van het cloudportaal.

Stap 1:

Implementeer Cisco Catalyst 8000V in Azure met behulp van de procedure die hier te vinden is op dit YouTube-kanaal of Release Notes.

Stap 2:

Voor het wijzigen van de IP-instellingen gaat u naar Azure porta > Virtual WAN's > Selected Virtual WAN > Virtual Hub > NVA in Virtual Hub.

Navigeer in de virtuele hubweergave op NVA naar Externe providers > Configuraties beheren.

Navigeer in de NVA-configuratie naar Interface IP Configurations en voeg configuraties toe. Het kan tot 30 minuten duren om IP-adressen toe te wijzen,

Stap 3:

Zodra adressen zijn toegewezen, noteer ze en ga naar SD-WAN Manager. Alle C8000V's hebben deze configuratie-update nodig.

Het kan worden gedaan door CLI Addon (het voegt wat is in sjablonen / configuratieprofielen). Zie dit voorbeeld van configuratie:

interface Loopback 1000

ip address 10.0.0.244 255.255.255.255

no shut

exit

interface Loopback 2000

ip address 10.0.0.246 255.255.255.255

no shut

exit

interface Loopback 3000

ip address 10.0.0.247 255.255.255.255

no shut

exit

interface GigabitEthernet1

speed 10000

no ip dhcp client default-router distance 1

no ip address dhcp client-id GigabitEthernet1

ip unnumbered Loopback1000

exit

interface GigabitEthernet2

speed 10000

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.241 → 10.0.0.241 IP is Loopback 1000 IP -3

ip route 10.0.0.241 255.255.255.255 GigabitEthernet1 → 10.0.0.241 IP is Loopback 1000 IP -3

interface Tunnel1

no shutdown

ip unnumbered Loopback1000

ipv6 unnumbered Loopback1000

tunnel source Loopback1000

tunnel mode sdwan

interface Tunnel2

no shutdown

ip unnumbered Loopback2000

ipv6 unnumbered Loopback2000

tunnel source Loopback2000

tunnel mode sdwan

interface Tunnel3

no shutdown

ip unnumbered Loopback3000

ipv6 unnumbered Loopback3000

tunnel source Loopback3000

tunnel mode sdwan

sdwan

interface Loopback1000

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color biz-internet

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 5

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback2000

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color public-internet

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 4

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback3000

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color custom1

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 3

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface GigabitEthernet1

no tunnel-interface

exit

exit

Auto-onderhandelde snelheid op transportinterface

Cisco-transportinterface op Cisco Catalyst 8000V, die wordt gebruikt in standaardsjablonen of automatisch gegenereerde configuratiegroepen (GigabitEthernet1), is geconfigureerd met automatisch onderhandelen om ervoor te zorgen dat de verbinding tot stand is gebracht.

Om betere prestaties te krijgen (meer dan 1 Gb), wordt aanbevolen om de snelheid op interfaces in te stellen op 10 Gb. Dit geldt ook voor de service-interface (Gigabit Ethernet2). Voer de volgende opdrachten uit om de overeengekomen snelheid te controleren:

azure-central-us-1#sh int gi1

GigabitEthernet1 is up, line protocol is up

Hardware is vNIC, address is 000d.3a92.e2ff (bia 000d.3a92.e2ff)

Internet address is 10.48.0.244/28

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

…

azure-central-us-1#sh int gi2

GigabitEthernet2 is up, line protocol is up

Hardware is vNIC, address is 000d.3a92.ea8a (bia 000d.3a92.ea8a)

Internet address is 10.48.0.229/28

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

Opmerking: Hoewel dit artikel is gericht op C8000V-implementatie in Azure met Cloud OnRamp-automatisering (NVA), is de snelheid waarmee automatisch wordt onderhandeld ook van toepassing op Azure-implementaties in VNets-, AWS- en Google-implementaties.

Wijzig dit in sjabloon (Configuratie > Sjablonen > Functiesjabloon > Cisco VPN Interface Ethernet) / configuratiegroep (zie de handleiding).  Als alternatief kunnen beheerders dit bewerken in CLI, als het apparaat CLI-beheerd is.