Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de interface kunt ophalen uit de energiebesparende modus op de ASR 9000 lijnkaart A99-32X100GE-X-SE.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Optimalisatie van stroomverbruik op ASR 9000 lijnkaart

- Configuratie van de energiebesparende modus op ASR 9000 lijnkaart

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- ASR 9000 routerlijnkaart - A99-32X100GE-X-SE

- Cisco IOS® XR-release 7.7.X of eerder

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Wanneer u de configuratie van de energiebesparende modus verwijdert voor een segment op de lijnkaart A99-32X100GE-X-SE, kunnen, in tegenstelling tot andere lijnkaarten, de bijbehorende fysieke interface(s) en optische servicesmodule(s) naar beneden gaan, ongeacht de laag-één verbinding.

De Syslog berichten voor het zijn vergelijkbaar met:

RP/0/RP0/CPU0:May 31 10:00:41.518 CEST: psm[451]: %PLATFORM-APM-6-INFO : 0/1 slice 3 power On     completed

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:55.041 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface Optics0/1/0/12, changed state to Down

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:57.025 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface HundredGigE0/1/0/12, changed state to Administratively Down

Als u de poortstatus via de opdracht verifieert show controllers np all loc 0/1/CPU0ontbreekt het segment of de netwerkprocessor (NP).

Node: 0/1/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   HundredGigE0/0/0/0 - HundredGigE0/0/0/3

1  --     1   HundredGigE0/0/0/4 - HundredGigE0/0/0/7

2  --     2   HundredGigE0/0/0/8 - HundredGigE0/0/0/9

3  --     3

4  --     4   HundredGigE0/0/0/16 - HundredGigE0/0/0/19

5  --     5   HundredGigE0/0/0/20 - HundredGigE0/0/0/23

6  --     6   HundredGigE0/0/0/24 - HundredGigE0/0/0/27

7  --     7   HundredGigE0/0/0/28 - HundredGigE0/0/0/31

Oplossing

Het herladen van de lijnkaart kan in dergelijke situaties de interface(s) op dit segment of NP herstellen.

In de latere release met de fix van Cisco bug-id CSCwb93350, is het opnieuw laden van de lijnkaart niet langer nodig.

Gerelateerde informatie

- ASR 9000 geoptimaliseerd stroomverbruik

- ASR 9000 configuratie referentie Power Saving Mode

- Bespaar energie en geld met ASR 9000 Advanced Power Management (APM)

- Cisco Technical Support en downloads