Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Probleem: Geheugenfout op bepaalde RSP en LC op ASR 9000 Series router

Oplossing

Inleiding

Switch Dit document beschrijft wat te doen als de hoeveelheid beschikbaar geheugen op sommige routeprocessoren (RSP) en lijnkaarten (LC) kleiner is dan verwacht.

Achtergrondinformatie

Zoals vermeld in de datasheet, bijvoorbeeld, A9K-RSP440-TR heeft 6 GB Dynamic Random Access Memory (DRAM). De zelfde informatie wordt getoond als u toont platformsamenvatting <>in werking stelt:

RP/0/RSP1/CPU0:rodos#sho platform summary location 0/RSP0/CPU0

Wed Nov 21 15:33:08.874 CET

-------------------------------------------------------------------------------

Platform Node : 0/RSP0/CPU0 (slot 1)

PID : A9K-RSP440-TR

Card Type : ASR9K Fabric, Controller, 6G memory

Probleem: Geheugenfout op bepaalde RSP en LC op ASR 9000 Series router

Op momenten dat u het werkelijk beschikbare geheugen voor bepaalde RSP controleert, ziet u dat in plaats van 6GB alleen 4GB beschikbaar is.

RP/0/RSP0/CPU0:medved#sh memory summary

Tue Nov 20 21:27:18.920 CET

Physical Memory: 4096M total (827M available)

Application Memory : 3708M (827M available)

Image: 98M (bootram: 98M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 47M

Een bekend probleem bestaat in de huidige IOS XR releases. Niet alleen ASR 9000 houdt op dit moment de hoeveelheid beschikbaar geheugen niet bij of vergelijkt dit met een verwachte waarde. Het genereert zelfs geen logs als u een paar DRAM missen. Verbetering in CSCvf32213 is gerezen om dit probleem op te lossen. De basisoorzaak is gerelateerd aan HW-probleem wanneer RSP een van de geïnstalleerde geheugenbank niet kan herkennen.

Oplossing

De worteloorzaak is verwant met de hardware (HW) kwestie wanneer RSP niet één van de geïnstalleerde geheugenbank kan erkennen. In dergelijke gevallen is het typische actieplan:

1. Probeer een reset om te zien of het geheugen dat na een reset wordt gerapporteerd de juiste waarde is.

2. Vervang LC/RSP door RMA.