Inhoud

Inleiding

Probleemgegevens

Analyse

Inleiding

Op Aggregation Services Router 9000 (ASR9K) met Enhanced XR (eXR), ook bekend als 64-bits XR, release 6.2.1 en nieuwer toont de opdracht "toon geheugensamenvatting" niet al het interne geheugen dat op het corresponderende gegevensblad is gedocumenteerd, wat sommige klanten in verwarring kan brengen.

Probleemgegevens

Hieronder gebruiken we als voorbeeld een ASR 9901 met 6.4.2.

Volgens de datasheet heeft de geïntegreerde routeprocessor (RP) 32 GigaBytes (GB) aan Random Access Memory (RAM).

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show platform

Node              Type                       State             Config state

--------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       ASR9901-RP(Active)         IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT2             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/0/CPU0          ASR9901-LC                 IOS XR RUN        NSHUT

"Toon geheugensamenvatting" toont alleen rond 27GB, ondanks dat het systeem het totale geheugen herkent als 32GB onder "admin toon systeembronnen".

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 27089M total (22185M available)

Application Memory : 27089M (22013M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 133M

RP/0/RSP0/CPU0:R1#admin show system resources

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     32415M^ 512M^           135M    31655M^ 500M^           132     923M    542M            4       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1072M           144M    1894M   1047M           141     2308M   1252M           1       N/A

0/RSP0-XR       27739M  22548M          999M    27089M  22020M          975     N/A     N/A             2       6655M

<snip>

Hetzelfde gedrag kan worden waargenomen op andere ASR9K-apparaten, bijvoorbeeld: ASR 9010 met eXR 6.2.3

Kijkend naar de datasheet A9K-RSP880-TR zou 16GB van RAM moeten hebben.

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show platform

Node              Type                       State             Config state

-------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       A9K-RSP880-TR(Active)      IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/1/CPU0          A9K-MOD400-TR              IOS XR RUN        NSHUT

0/1/0             A9K-MPA-20X10GE            OK

0/1/1             A9K-MPA-1X100GE            OK

0/PT0             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

0/PT1             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

"Toon geheugensamenvatting" toont 12.5GB en "admin toon systeembron toont 16GB

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 12496M total (8465M available)

Application Memory : 12496M (8287M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 128M

RP/0/RSP0/CPU0:R2#admin show system resou

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     16217M^ 276M^           29M     15837M^ 271M^           28      923M    592M            8       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1158M           78M     1894M   1131M           76      2308M   1451M           1       N/A

0/RSP0-XR       12796M  8488M           888M    12496M  8288M           867     N/A     N/A             6       3071M

0/1-Host        24491M  11510M          127M    23917M  11241M          124     923M    592M            6       N/A

0/1-Admin       1008M   471M            90M     984M    460M            88      2308M   1528M           1       N/A

0/1-XR          10948M  5902M           2343M   10691M  5764M           2288    N/A     N/A             5       3071M

Echter, als we 32-bit XR controleren, toont het het totale fysieke geheugen zoals gedocumenteerd in de datasheet:

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show memory summary

Physical Memory: 16384M total (12600M available)

Application Memory : 16043M (12600M available)

Image: 100M (bootram: 100M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 51M

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show platform

Node            Type                      State            Config State

-----------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0     A99-RSP-TR(Active)        IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/RSP1/CPU0     A99-RSP-TR(Standby)       IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/CPU0        A9K-MOD400-SE             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/0           A9K-MPA-20X10GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/1/1           A9K-MPA-2X100GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/2/CPU0        A99-8X100GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/CPU0        A9K-MOD400-TR             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/0           A9K-MPA-8X10GE            OK               PWR,NSHUT,MON

0/4/1           A9K-MPA-2X40GE            OK               PWR,NSHUT,MON

Analyse

Vanaf release 6.2.1 zal eXR op ASR9K het Virtuele Machine (VM) virtualisatiemodel gebruiken, waarbij wordt overgeschakeld van het Linux Container (LXC) model dat werd gebruikt in releases 6.1.2 en 6.1.3.

Containers kunnen veel meer toepassingen in één fysieke server inpakken dan een virtuele machine (VM) kan.

VM's kunnen veel systeembronnen in beslag nemen. Elke VM draait niet alleen een volledige kopie van een besturingssysteem, maar ook een virtuele kopie van alle hardware die het besturingssysteem (OS) moet uitvoeren. Dit kan leiden tot een toename van het geheugen en CPU-cycli. In tegenstelling, is alles wat een container vereist is genoeg van een besturingssysteem, ondersteunende programma's en bibliotheken, en systeemmiddelen om een specifiek programma uit te voeren. VM's bieden echter veel meer flexibiliteit om functies zoals In-Service Software Upgrade (ISSU) aan te kunnen.

Aangezien Linux Containers de fysieke bronnen en kernel van de host deelt, terwijl elke VM zijn eigen besturingssysteem en gevirtualiseerde hardware nodig heeft, zou dit verklaren waarom elke VM een specifieke hoeveelheid bronnen van de algemene host krijgt toegewezen, wat ertoe leidt dat de samenvatting van het showgeheugen niet het totale fysieke geheugen op eXR releases 6.2.1 en hoger weergeeft. Linux Conainers kunnen ook een limiet hebben voor toegewezen geheugen zoals het wordt weergegeven op NCS5000 en NCS5500 platforms en hetzelfde gedrag voor de 'show memory overview' CLI zal worden waargenomen op deze platforms.