Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Probleem: Hoe kan ik de uitvoer van de showopdrachten en de SNMP-resultaten correleren met de ASR1000 CPU-functie?

Oplossing

Lijst met displays om ASR 1000 CPU’s te volgen

SNMP OID’s correleren met toonaangevende opdrachten

Samenvatting

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Aggregation Services router 1000 (ASR 1000) CPU’s kunt controleren met behulp van het Simple Network Management Protocol (SNMP)-hulpprogramma.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van de SNMP-configuratie.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco IOS® XE

- ASR 1000 router

- SNMP

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Er zijn verschillende manieren en opdrachten beschikbaar om de ASR 1000 CPU te bewaken en het wordt zeer belangrijk om deze altijd te controleren. SNMP is een van de hulpprogramma's om de CPU van ASR 1000-systemen te bewaken. U kunt verschillende resultaten van showopdrachten en SNMP-lopen in dit artikel vinden.

Probleem: Hoe kan ik de uitvoer van de showopdrachten en de SNMP-resultaten correleren met de ASR1000 CPU-functie?

In dit document kunt u zien hoe u de CPU van verschillende modules kunt bewaken, zoals routeprocessor (RP), Extended Services Processor (ESP) en SPA-interfaceprocessor (SIP) die op de ASR1000 router aanwezig zijn.

Oplossing

Er zijn twee typen CPU’s die moeten worden bewaakt:

1. Bestuurderingsplane CPU - beschikbaar op RP, ESP en SIP.

2. CPU voor datacenters - beschikbaar op Quantum Flow Processor (QFP) (ISP)

Lijst met displays om ASR 1000 CPU’s te volgen

Besturingsplatform CPU:

- toon proc cpu gesorteerd | ex 0,00

- toon processen gesorteerd cpu platform

- samenvatting van de platformsoftware status control-processor

- Procesplatform-locatie tonen <R0/F0/0>

Data Plane CPU:

- tonen platform hardware qfp actief datapath-gebruik

SNMP OID’s correleren met toonaangevende opdrachten

Wanneer u proc gebruikt, wordt Cpu gesorteerd | ex 0,00, wordt het volgende geproduceerd:

ASR1002#show proc cpu sorted | ex 0.00

CPU utilization for five seconds: 51%/0%; one minute: 44%; five minutes: 25%

PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process

274      140997        2976      47378 50.55% 32.66% 17.41%   0 IP RIB Update

124      147354       10279      14335  0.64%  0.07%  0.01%   0 Per-minute Jobs

411      191924     4812122         39  0.08%  0.03%  0.05%   0 MMA DB TIMER

This command only shows processes inside the IOS daemon.

Please use 'show processes cpu platform sorted'

to show processes from the underlying operating system.

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.56.0 = INTEGER: 51

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.57.0 = INTEGER: 44

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.58.0 = INTEGER: 25

LAPTOP ~ %

Wanneer u processen gebruikt die worden gesorteerd op het platform van het platform van de show, is de output die wordt gegenereerd deze:

ASR1006#show processes cpu platform sorted

CPU utilization for five seconds: 51%, one minute: 12%, five minutes:  6%

Core 0: CPU utilization for five seconds: 59%, one minute: 17%, five minutes:  7%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

6843    5579     53%      9%      1%  S        159371264  smand

3139    1688      3%      2%      1%  R         49434624  hman

ASR1006#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.7

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.3.7 = Gauge32: 51

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.4.7 = Gauge32: 12

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.5.7 = Gauge32: 6

LAPTOP ~ %

Wanneer u de status van de platformsoftware controle-processor van de samenvatting gebruikt, is de output zo gegenereerd:

ASR1006#show platform software status control-processor brief | sec Load

Load Average

Slot  Status  1-Min  5-Min 15-Min

RP0 Healthy   0.49   0.26   0.09

ESP0 Healthy   0.17   0.08   0.18

SIP0 Healthy   0.00   0.00   0.00

ASR1006-1#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.25

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.26

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.7 = Gauge32: 49

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.9 = Gauge32: 17

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.7 = Gauge32: 26

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.9 = Gauge32: 8

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.7 = Gauge32: 9

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.9 = Gauge32: 18

LAPTOP ~ %

Hier haalt u de uitvoer van SIP/RP/ESP CPU voor 1 min., 5 min. en 15 min. De order is SIP, RP en ESP.

Wanneer u procesgecpu platform locatie <R0/F0/0>gebruikt, wordt de gegenereerde output als volgt:

ASR1006#show process cpu platform location R0

CPU utilization for five seconds:  3%, one minute: 10%, five minutes:  7%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  3%, one minute: 10%, five minutes:  7%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

ASR1006#show process cpu platform location F0

CPU utilization for five seconds: 21%, one minute: 22%, five minutes: 22%

Core 0: CPU utilization for five seconds: 21%, one minute: 21%, five minutes: 22%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

ASR1006#show process cpu platform location 0

CPU utilization for five seconds:  1%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  1%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

1       0      0%      0%      0%  S          2203648  init

2       0      0%      0%      0%  S                0  kthreadd

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.7 = Gauge32: 3

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.9 = Gauge32: 21

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.1 = Gauge32: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.7 = Gauge32: 10

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.9 = Gauge32: 22

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.7 = Gauge32: 7

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.9 = Gauge32: 22

LAPTOP ~ %

Hier geeft het de output in de volgorde van SIP, RP en ESP voor 5 seconden, 1 min en 5 min. In Dual RP/ESP-platforms kunt u de actieve RP/ESP gebruiken. Bijvoorbeeld, als ESP1 actief is dan moet de opdracht procesplatform locatie F1 tonen. U kunt ook de actieve opdracht van het platform van het cpu gebruiken <RP/FP>, maar dit is alleen voor RP/ESP. Voor SIP moet u specifiek de locatie (sleuf) vermelden.

Wanneer u het actieve datapath-gebruik van het platform-hardware qfp gebruikt, wordt de volgende output gegenereerd:

ASR1002#show platform hardware qfp active datapath utilization

CPP 0: Subdev 0            5 secs        1 min        5 min       60 min

Input:  Priority (pps)            7            6            6            6

(bps)         3936         3832         3840         3384

Non-Priority (pps)        28241        28259        28220         6047

(bps)     14459200     14468448     14448584      3095664

Total (pps)        28248        28265        28226         6053

(bps)     14463136     14472280     14452424      3099048

Output: Priority (pps)            1            1            1            0

(bps)         1040         1056         1064          408

Non-Priority (pps)        27894        28049        17309         3372

(bps)      8484592      8539056      5276496      1034552

Total (pps)        27895        28050        17310         3372

(bps)      8485632      8540112      5277560      1034960

Processing: Load (pct)            1            1            1            0

ASR1002#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.6.1.14

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.2 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.3 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.4 = Gauge32: 0

LAPTOP ~ %

In deze uitvoer, als er meerdere onderverdelingen zijn, geeft dit de gemiddelde uitvoer van de lading.

Samenvatting

Opdrachten

SNMP-OID’s

toon proc cpu gesorteerd | ex 0,00

1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

toon processen gesorteerd cpu platform

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.7

samenvatting van de platformsoftware status control-processor

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.25

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.26

Procesplatform-locatie tonen <R0/F0/0>

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8

tonen platform hardware qfp actief datapath-gebruik

1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.6.1.14