Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Conventies

Achtergrondinformatie

Probleemoplossingsmethode

De parameters van de interfacekaart moeten op beide einden van de verbinding aanpassen

Configureer de interface in lokale loopback

Test de poorten en kabels met VRF

Voorbeelden van probleemoplossing

De parameters van de interfacekaart moeten op beide einden van de verbinding aanpassen.

Configureer de interface in local loopback.

Test de poorten en kabels met VRF.

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u problemen kunt oplossen met interfaces die zich op router Ethernet-koppelingen bevinden.

Voorwaarden

Vereisten

Voor dit artikel is een kennis van Virtual Routing and Forwarding (VRF) vereist.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

De koppelingsproblemen komen vrij vaak voor wanneer het netwerk voor het eerst wordt opgestart of met interconnecties die betrekking hebben op verschillende Cisco/leverancier-apparaten.

Probleemoplossingsmethode

Er zijn vele redenen waarom een interface niet omhoog op een router van Cisco komt. Problemen oplossenKan vervelend en pijnlijk zijn wanneer de mislukking op het gebied met teveel variabelen gebeurt - het probleem zou wegens Layer 1 kunnen zijn - SFP (Small Form-Factor Pluggable)/kabels/connectors/patchpaneel of Layer 2 - de poort op de router (of eind of één eind van de link). Deze sectie bespreekt een gemakkelijkere manier om de mislukking aan of Layer 1 of Layer 2 te isoleren of welk eindpuntapparaat.

De parameters van de interfacekaart moeten op beide einden van de verbinding aanpassen

Gebruik de output van de showinterface of equivalent om de verbindingssnelheid, duplex, auto-onderhandeling en mediatype te verzekeren worden gesteund en gelijken aan beide kanten van de verbinding. Om de ondersteunde transceivers voor de gebruikte interfacemodule te vinden volg de link.

Compatibiliteitsmatrix voor Cisco Gigabit Ethernet-transceivermodules

Configureer de interface in lokale loopback

Deze test verifieert het pakketpad in de router tot aan PLIM (Physical Layer Interface Module). Als de router en de haven ASICs behoorlijk worden geïnitialiseerd moet de interface omhoog komen en zelf pingelt moet werken. Met local loopback is de TX verbonden met de RX op poortniveau binnen de router. Deze test sluit de SFP en de kabels in het pakketpad uit. Wanneer de poort niet op het scherm komt of zichzelf niet met een aansluitnetwerk pingt, duidt dit op een probleem met de Cisco router. Als dit het geval is, neem dan contact op met Cisco TAC om het probleem verder op te lossen.

Test de poorten en kabels met VRF

Deze test is met name nuttig wanneer de loopback-test succesvol is om te bepalen welke kant van de verbinding fout is of wanneer het een interoperabiliteitskwestie tussen apparaten is. Dit helpt ook in scenario's waar een loopback stekker niet beschikbaar is voor de test.

Gebruik een reservepoort op dezelfde router en sluit de poort die erop moet worden getest aan op dezelfde kabel en connectors/SFP. De router wordt nu van een lus voorzien terug naar zichzelf. Configureer de twee poorten/interfaces in twee verschillende VRF’s en in hetzelfde subsysteem. Ping van één VRF naar de andere VRF.

- Als de ping mislukt, wijst deze naar een kabel- of SFP-probleem. Verander de kabels en SFP.

- Als de ping werkt, geeft dit aan dat de lokale knooppunt, lokale poorten/connectors en de kabel goed zijn. De fout is waarschijnlijk aan het verre eind of een interoperabiliteitskwestie tussen de twee apparaten. Voer dezelfde tests uit op het externe apparaat en neem vervolgens contact op met Cisco TAC om te controleren op eventuele compatibiliteitsproblemen tussen de twee apparaten.

Voorbeelden van probleemoplossing

De voorbeelden worden getrokken voor een ethernetlink op ASR1000 router. Hetzelfde concept kan echter ook worden gebruikt voor andere Cisco-routers en Layer 1-technologieën.

De parameters van de interfacekaart moeten op beide einden van de verbinding aanpassen.

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-10X1GE-V2, address is 0023.33ee.7c00 (bia 0023.33ee.7c00)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is LX

output flow-control is off, input flow-control is off

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:02:31, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

314 packets input, 24637 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 314 multicast, 0 pause input

1 packets output, 77 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets

17 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Configureer de interface in local loopback.

Router#show ip interface brief | include GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 192.168.0.1 YES manual down down

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

STLD1-630-03.04-ASR1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#loopback mac

Loopback is a traffic-affecting operation

IPv6 self ping is not supported

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#

*Aug 29 17:12:21.259: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

*Aug 29 17:12:20.652: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

*Aug 29 17:12:22.259: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#end

Router#

*Aug 29 17:12:28.684: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/1

Building configuration...

Current configuration : 106 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

loopback mac

negotiation auto

end

Router#ping 192.168.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#

Test de poorten en kabels met VRF.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#vrf definition RED

Router(config-vrf)#address-family ipv4

Router(config-vrf-af)#exit

Router(config-vrf)#vrf definition BLUE

Router(config-vrf)#address-family ipv4

Router(config-vrf-af)#exit

Router(config-vrf)#end

*May 16 03:41:04.173: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleinter

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/3

Router(config-if)#vrf forwarding RED

Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

Router(config-if)#cdp enable

Router(config-if)#interface gigabitEthernet 0/0/2

Router(config-if)#vrf forwarding BLUE

Router(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

Router(config-if)#cdp enable

Router(config-if)#end

*May 16 03:42:02.070: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#ping vrf BLUE 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf BLUE 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf RED 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf RED 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/2

Building configuration...

Current configuration : 154 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/2

description Looped to 0/0/3

vrf forwarding BLUE

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

negotiation auto

cdp enable

end

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/3

Building configuration...

Current configuration : 153 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/3

description Looped to 0/0/2

vrf forwarding RED

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

negotiation auto

cdp enable

end

Router#