Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram met basis-L2/L3-connectiviteit

Basis L2/L3-connectiviteit

Minimale configuratie van OTV-multicast

OTV-verificatie

Netwerkdiagram met OTV

Verificatieopdrachten en verwachte uitvoer

Vaak probleem

Problemen oplossen

Maak een pakketvastlegging op de interface om OTV-helpvensters te bekijken

Controleer de routestaat op OTV ASR

Een pakketvastlegging op de gezamenlijke interface maken om OTV-gegevenspakketten te zien

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de multicastmodus Overlay Transport Virtualization (OTV) kunt configureren op het Cisco Aggregation Services Router (ASR) 1000 platform. OTV breidt Layer 2 (L2) topologie over de fysiek verschillende plaatsen uit, die apparaten toe om bij L2 over een Layer 3 (L3) leverancier te communiceren. Apparaten in Site 1 geloven dat zij op hetzelfde uitzending-domein staan als die in Site 2.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Configuratie Ethernet Virtual Connection (EVC)

- Basisconfiguratie L2 en L3 op het ASR-platform

- Basic Internet Group Management Protocol (IGMP) versie 3 en Protocol Independent Multicast (PIM) configuratiekennis

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de ASR 1002 met Cisco IOS® versie ASR 1000rp1-aventerprise.03.00.S.153-2.S.bin.

Uw systeem moet aan deze eisen voldoen om de OTV optie op de ASR 1000 te kunnen implementeren:

- Cisco IOS-XE versie 3.5S of hoger

- Maximale transmissieeenheid (MTU) van 1542 of meer

Opmerking: OTV voegt een 42-byte-kop met het Do Not Fragment (DF-bit) toe aan alle ingekapselde pakketten. Om pakketten van 1500 bytes door de overlay te vervoeren, moet het transitnet een Max Transmission Unit (MTU) van 1542 of meer ondersteunen. Om op fragmentatie door OTV toe te staan, moet u fragmentatie in-verbinding inschakelen <interface>.

- Unicast en multicast bereikbaarheid tussen sites

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

In deze sectie wordt beschreven hoe u OTV multicast-modus kunt configureren.

Netwerkdiagram met basis-L2/L3-connectiviteit

Basis L2/L3-connectiviteit

Begin met een basisconfiguratie. De interne interface in de ASR wordt ingesteld voor servicemogelijkheden voor dot1q-verkeer. De OTV wordt aangesloten bij interface is de externe WAN L3 interface.

ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.17.100.134 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.16.64.84 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

Aangezien OTV een 42-byte-header toevoegt, moet u controleren of de Internet Service Provider (ISP) de minimale MTU-grootte van site-to-site overschrijdt. Om deze verificatie te kunnen uitvoeren, moet u een pakketgrootte van 1542 met de PDF-bit-set verzenden. Dit geeft de ISP de benodigde lading plus de tag niet fragment op het pakket om een OTV-pakket te simuleren. Als u niet kunt pingelen zonder het DF-bit, heeft u een routingprobleem. Als u zonder deze kan pingelen, maar niet kunt pingelen met de reeks DF-bit, hebt u een MTU probleem. Als dit lukt, bent u klaar om OTV unicast-modus aan uw ASR-site toe te voegen.

ASR-1#ping 172.17.100.134 size 1542 df-bit

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 1514-byte ICMP Echos to 172.17.100.134, timeout is 2 seconds:

Packet sent with the DF bit set

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

De interne interface is een L2 poort die met servicesinstanties voor de L2 dot1q gelabelde pakketten is ingesteld. Het bouwt ook een intern site bridge domein. In dit voorbeeld, is het niet gelabeld VLAN1. Het interne het bridge domein van de site wordt gebruikt voor de communicatie van meerdere OTV apparaten op de zelfde plaats. Dit staat hen toe om te communiceren en te bepalen welk apparaat het Auoritative Edge Apparaat (AED) is waarvoor bridge domein.

De service-instantie moet zijn geconfigureerd in een brugdomein dat de overlay gebruikt.

ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 50 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

!

service instance 51 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/2

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 50 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

!

service instance 51 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

Minimale configuratie van OTV-multicast

Dit is een basisconfiguratie die slechts een paar opdrachten nodig heeft om OTV in te stellen en verbinding te maken met/interne interfaces.

Configureer het lokale site bridge domein. In dit voorbeeld is het VLAN1 op het LAN. De site identifier is specifiek voor elke fysieke locatie. In dit voorbeeld zijn er twee afgelegen locaties die fysiek onafhankelijk van elkaar zijn. Site 1 en Site 2 worden dienovereenkomstig geconfigureerd. Multicast moet ook worden geconfigureerd in overeenstemming met de eisen voor OTV.

ASR-1

Config t

otv site bridge-domain 1

otv site-identifier 0000.0000.0001

ip multicast-routing distributed

ip pim ssm default

interface GigabitEthernet0/0/0

ip pim passive

ip igmp version 3

ASR-2

Config t

otv site bridge-domain 1

otv site-identifier 0000.0000.0002

ip multicast-routing distributed

ip pim ssm default

interface GigabitEthernet0/0/0

ip pim passive

ip igmp version 3

Bouw de bekleding voor elke kant. Configureer de overlay, pas de aangesloten interface toe en voeg de controle en gegevensgroepen aan elke kant toe.

Voeg de twee bridge domeinen toe die u wilt uitbreiden. Merk op dat u het site bridge domein niet uitbreidt, alleen de twee benodigde VLAN’s. U bouwt een afzonderlijk servicemonteur voor de overlay interfaces om het bridge-domein 200 en 201 te bellen. Pas respectievelijk de dot1q-tags 100 en 101 toe.

ASR-1

Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv control-group 225.0.0.1  otv data-group 232.10.10.0/24

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

ASR-2

Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv control-group 225.0.0.1  otv data-group 232.10.10.0/24

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

Opmerking: Breek het VLAN-site op de overlay-interface NIET uit. Dit zorgt ervoor dat de twee ASR's een conflict hebben omdat ze geloven dat elke afgelegen kant op dezelfde locatie staat.

In dit stadium is ASR aan ASR OTV multicast nabijheid volledig en functioneel. De buren worden gevonden en de ASR zou voor de VLAN's geschikt moeten zijn die moeten worden uitgebreid.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.10.10.0/24

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

ASR-2#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.10.10.0/24

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.16.64.84

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

OTV-verificatie

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Netwerkdiagram met OTV

Verificatieopdrachten en verwachte uitvoer

Deze uitvoer toont aan dat VLANs 100 en 101 uitgebreid worden. ASR is het AED, en de interne interface en de Instantie van de Dienst die de VLAN's in kaart brengt worden weergegeven in de uitvoer.

ASR-1#show otv vlan

Key:  SI - Service Instance

Overlay 1 VLAN Configuration Information

Inst VLAN  Bridge-Domain  Auth  Site Interface(s)

0    100   200            yes   Gi0/0/1:SI50

0    101   201            yes   Gi0/0/1:SI51

Total VLAN(s): 2

Total Authoritative VLAN(s): 2

ASR-2#show otv vlan

Key:  SI - Service Instance

Overlay 1 VLAN Configuration Information

Inst VLAN  Bridge-Domain  Auth  Site Interface(s)

0    100   200            yes   Gi0/0/2:SI50

0    101   201            yes   Gi0/0/2:SI51

Total VLAN(s): 2

Total Authoritative VLAN(s): 2

Om te valideren, breidt u de VLAN's uit en voert u een site-to-site ping uit. Host 192.168.100.2 bevindt zich op Site 1, en Host 192.168.100.3 bevindt zich op Site 2. Van de eerste paar pings wordt verwacht dat ze mislukken wanneer u Local en dwars OTV naar de andere kant een Protocol voor adresresolutie (ARP) bouwt.

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

...!!

Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

Packet sent with the DF bit set

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

Om ervoor te zorgen dat de MAC-tabel en de OTV-routingtabellen correct met het lokale apparaat worden gebouwd, leert u het MAC-adres van het externe apparaat met het gebruik van de opdracht Show otv-route.

LAN-SW1#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up

Hardware is Ethernet SVI, address is 0c27.24cf.abd1 (bia 0c27.24cf.abd1)

Internet address is 192.168.100.2/24

LAN-SW2#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up

Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51)

Internet address is 192.168.100.3/24

ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance,

SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD     MAC Address    AD    Owner  Next Hops(s)

----------------------------------------------------------

0    100  200    0c27.24cf.abaf 40    BD Eng Gi0/0/1:SI50

0    100  200    0c27.24cf.abd1 40    BD Eng Gi0/0/1:SI50 <--- Local mac is

pointing to the physical interface

0    100  200    b4e9.b0d3.6a04 50    ISIS   ASR-2

0    100  200    b4e9.b0d3.6a51 50    ISIS   ASR-2        <--- Remote mac is

pointing across OTV to ASR-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

----------------------------------------------------------

4 Total Unicast Routes Displayed

ASR-2#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance,

SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD     MAC Address    AD    Owner  Next Hops(s)

----------------------------------------------------------

0    100  200    0c27.24cf.abaf 50    ISIS   ASR-1

0    100  200    0c27.24cf.abd1 50    ISIS   ASR-1           <--- Remote mac is

pointing across OTV to ASR-1

0    100  200    b4e9.b0d3.6a04 40    BD Eng Gi0/0/2:SI50

0    100  200    b4e9.b0d3.6a51 40    BD Eng Gi0/0/2:SI50    <--- Local mac is

pointing to the physical interface

4 unicast routes displayed in Overlay1

----------------------------------------------------------

4 Total Unicast Routes Displayed

Vaak probleem

De OTV vormt geen foutmelding in de uitvoer toont aan dat de ASR niet AED-compatibel is. Dit betekent dat de ASR de VLAN’s niet via de OTV stuurt. Er zijn hier verschillende mogelijke oorzaken voor, maar de meest voorkomende is dat ASR's geen verbinding tussen sites hebben. Controleer op L3 connectiviteit en mogelijk geblokkeerd multicast verkeer. Een andere mogelijke oorzaak van deze conditie is wanneer het interne site bridge domein niet is geconfigureerd. Dit creëert een voorwaarde waar de ASR niet de AED kan worden, omdat het niet zeker is of het de enige ASR op de site is of niet.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected       <--- Not Forwarding

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

ASR-2#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected       <--- Not Forwarding

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.16.64.84

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Maak een pakketvastlegging op de interface om OTV-helpvensters te bekijken

U kunt het boordpakketopnamestation in de ASR gebruiken om problemen op te lossen.

Maak een toegangscontrolelijst (ACL) om impact en oververzadigde opnamekaarten te minimaliseren. De configuratie is zo ingesteld dat alleen de multicast hellos tussen twee sites worden opgenomen. Pas uw IP-adres aan om de aangesloten interfaces van de buren aan te passen.

ip access-list extended CAPTURE

permit ip host 172.16.64.84 host 225.0.0.1

permit ip host 172.17.100.134 host 225.0.0.1

Stel de opname in om de interface in beide richtingen op beide ASR-s te knippen:

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both

Typ om de opname te starten:

monitor capture 1 start

*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

<wait a few min>

monitor capture 1 stop

*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

show mon cap 1 buffer brief

De bufferuitvoer toont aan dat de hellos in de opname de opgenomen interface belemmeren. Het toont de hellos die bestemd zijn voor multicast adres 225.0.0.1. Dit is de geconfigureerde controlegroep. Zie de eerste 13 pakketten in de opname en merk op dat er alleen een unidirectionele uitvoer is. Hellos van 172.17.100.134 worden pas ontdekt. Zodra het multicast probleem in de kern is opgelost, verschijnt de buurvrouw hallo op pakketnummer 14.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

-------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source             destination   protocol

-------------------------------------------------------------

0 1456    0.000000   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

1 1456    8.707016   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

2 1456   16.880011   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

3 1456   25.873008   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

4 1456   34.645023   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

5 1456   44.528024   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

6 1456   52.137002   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

7 1456   59.819010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

8 1456   68.641025   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

9 1456   78.168998   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

10 1456   85.966005   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

11 1456   94.629032   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

12 1456  102.370043   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

13 1456  110.042005   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

14 1456  111.492031   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE <---Mcast core

fixed and now see neighbor hellos

15 1456  111.493038   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

16 1456  112.491039   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

17 1456  112.501033   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

18  116  112.519037   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

19  114  112.615026   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

20  114  112.618031   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

21 1456  113.491039   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

22 1456  115.236047   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

23  142  116.886008   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

24  102  117.290045   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

25 1456  118.124002   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

26 1456  121.192043   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

27 1456  122.443037   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

28 1456  124.497035   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

29  102  126.178052   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

30  142  126.629032   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

31 1456  127.312047   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

32 1456  130.029997   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

33 1456  131.165000   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

34 1456  132.591025   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

35  102  134.832010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

36 1456  135.856010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

37  142  136.174054   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

38 1456  138.442030   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

39 1456  140.769025   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

40 1456  141.767010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

41  102  144.277046   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

42 1456  144.996003   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

ASR-1#

2#show mon cap 1 buff bri

Controleer de routestaat op OTV ASR

Wanneer u de multicast routeringsstatus tussen OTV-buren bouwt, moet u de juiste PIM-status hebben. Gebruik deze opdracht om de verwachte PIM-status op de ASR’s te controleren:

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

Merk dezelfde fout op als voorheen: AED-ondersteuning = Nee, overlay DIS niet geselecteerd. Wat dit betekent is dat de ASR niet de AED-expediteur kan worden, omdat hij niet genoeg informatie over zijn peer heeft. Het is mogelijk dat de interne interface niet omhoog is, het site bridge-domein is plat/niet gemaakt of de twee sites kunnen elkaar niet via de ISP zien.

Kijk naar ASR-1 om het probleem te identificeren. Het laat zien dat er geen PIM buren zijn gezien. Dit wordt zelfs verwacht als het werkt. Dit komt doordat PIM passief loopt op de verbinding interface. PIM passief is de enige PIM modus die op de verbinding interface voor OTV wordt ondersteund.

ASR-1#show ip pim neigh

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

Om te verifiëren dat PIM interfaces op ASR-1 worden gevormd, ga in:

ASR-1#show ip pim int

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR

Mode   Count  Intvl  Prior

172.17.100.134   GigabitEthernet0/0/0     v2/P   0      30     1      172.17.100.134

172.17.100.134   Tunnel0                  v2/P   0      30     1      172.17.100.134

0.0.0.0          Overlay1                 v2/P   0      30     1      0.0.0.0

De routestatus van de ASR biedt een schat aan informatie met betrekking tot de multicast status van de link. In deze uitvoer, ziet u de buur niet als een S,G ingang op de lokale ASR route tabel. Wanneer u de routetelling voor de controlegroep bekijkt, ziet u slechts de lokale verbinding als bron ook. Merk op dat de telling overeenkomt met de ontvangen pakketten met het doorgestuurd totaal. Dit betekent dat u aan de lokale kant op en door:sturen naar het multicast domein.

ASR-1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 225.0.0.1), 00:20:29/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/00:02:55

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/Proxy

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:16:25/00:02:19, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/Proxy

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/00:02:55

(*, 224.0.1.40), 00:20:09/00:02:53, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics

3 routes using 1828 bytes of memory

2 groups, 0.50 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 1, Packets forwarded: 116, Packets received: 117

Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 116/0/1418/1, Other: 117/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Wanneer het core multicast probleem is opgelost, ziet u de verwachte uitvoer van de ASR.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

Er zijn nog steeds geen PIM buren en de fysieke, overlay en tunnelinterfaces zijn lokale PIM interfaces.

ASR-1#show ip pim neigh

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

ASR-1#show ip pim int

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR

Mode   Count  Intvl  Prior

172.17.100.134   GigabitEthernet0/0/0     v2/P   0      30     1      172.17.100.134

172.17.100.134   Tunnel0                  v2/P   0      30     1      172.17.100.134

0.0.0.0          Overlay1                 v2/P   0      30     1      0.0.0.

De routekaart en tellers verstrekken informatie over de multicast staat. De uitvoer toont de aangesloten interface zowel als de OTV buurman in de controlegroep als bronnen. Zorg ervoor dat u ook het Rendezvous Point (RP) ziet in het veld Omgekeerd Pad Forwarding (RPF) van de afstandsbediening (NBR). U ontvangt ook congruentietekens. De twee bronnen dienen het totaal van de ontvangen groep te bedragen.

ASR-1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 225.0.0.1), 00:25:16/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/00:02:06

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/Proxy

(172.16.64.84, 225.0.0.1), 00:04:09/00:02:50, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.17.100.1

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:04:09/00:02:06

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:21:12/00:01:32, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/Proxy

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/00:02:06

(*, 224.0.1.40), 00:24:56/00:02:03, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics

4 routes using 2276 bytes of memory

2 groups, 1.00 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 2, Packets forwarded: 295, Packets received:

297 <----- 32 + 263 = 295

Source: 172.16.64.84/32, Forwarding: 32/0/1372/1, Other: 32/0/0

Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 263/0/1137/3, Other: 264/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Een pakketvastlegging op de gezamenlijke interface maken om OTV-gegevenspakketten te zien

Omdat OTV ingekapseld verkeer is, wordt het gezien als het Generic Routing Encapsulation (GRE) verkeer met een bron van de verbinding met de bestemming van de afstandsbediening. Er is niet veel wat u kunt doen om het verkeer specifiek te zien. Eén methode die u kunt gebruiken om te controleren of het verkeer via OTV verloopt, is om een pakketvastlegging in te stellen, in het bijzonder met een pakketgrootte die onafhankelijk is van uw huidige verkeerspatronen. In dit voorbeeld kunt u een ICMP-pakket (Internet Control Message Protocol) met een omvang van 700 specificeren en bepalen wat u uit de opname kunt filteren. Dit kan worden gebruikt om te valideren als een pakje het in de OTV-cloud maakt.

U kunt het filter van de toegangslijst tussen de twee interfaces instellen:

ip access-list extended CAPTURE

permit ip host 172.17.100.134 host 172.16.64.84

Ga als volgt te werk om de monitor-sessie voor een filter van de opgegeven grootte van 756 in te stellen:

monitor capture 1 buffer size 1 access-list CAPTURE limit packet-len 756

interface g0/0/0 out

Typ om de opname te starten:

ASR-1#mon cap 1 start

*Nov 18 12:45:50.162: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

Verzend het specifieke pingelen met een gespecificeerde grootte. Aangezien OTV een 42-byte-header met een 8-bytes ICMP met een 20-bytes IP-header toevoegt, kunt u een ping met een grootte van 700 verzenden en verwachten dat de gegevens de OTV-cloud bereiken met een pakketgrootte van 756 pagina's.

LAN-Sw2#ping 192.168.100.2 size 700 repeat 100

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 700-byte ICMP Echos to 192.168.100.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 10/19/30 ms

Voer om de opname te stoppen in:

ASR-1#mon cap 1 stop

*Nov 18 12:46:02.084: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

In de opnameserver zie u alle 100 pakketten aan de lokale zijde van het programma worden opgenomen. U dient te zien dat alle 100 pakketten ook de afstandszijde bereiken. Als dit niet het geval is, is in de OTV-cloud verder onderzoek vereist voor pakketverlies.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

-------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source             destination   protocol

-------------------------------------------------------------

0  756    0.000000   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

1  756    0.020995   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

2  756    0.042005   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

3  756    0.052991   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

<Output Omitted>

97  756    1.886999   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

98  756    1.908009   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

99  756    1.931003   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

Opmerking: Deze test is niet 100% betrouwbaar omdat elk verkeer dat overeenkomt met de lengte van 756 wordt opgenomen, dus gebruik het voorzichtig. Deze test wordt gebruikt om alleen gegevenspunten voor mogelijke OTV-kernproblemen te verzamelen.

Gerelateerde informatie

- Overlay-transportvirtualisatie configureren

- Understanding Ethernet Virtual Circuits (EVC)

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems