Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Tabel van routers met console- en AUX-poorten

Console-poortinstellingen voor terminalverbinding

Typen console- en AUX-connectors

RJ45-kabels

Een RJ45-kabel identificeren

Straight-through kabel

Crossover-kabel

gewalste kabel

RJ45 tot DB-9 vrouwelijk*

Type kabel voor DB-25 connectors

RS 232 Straight-through kabel

Adapters

RJ45-to-DB-9 adapter

RJ45-to-DB-25 adapter

Werkende kabel- en adapterinstellingen

RJ45-poorts en adapteruitgangspennen

Uitgangspennen van de DB-25 console en de AUX-poort

Kabelset voor console

Cisco RJ45-componenthandleiding

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de kabel- en connectorvereisten voor console- en hulppoorten (AUX).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Cisco-routers hebben RJ-45-gebaseerde of DB-25 DCE/DTE-console en AUX-poorten. U kunt een terminal (DTE) of een modem (DCE) met deze poorten verbinden. In beide gevallen hebt u zowel een RJ-45-kabel als een RJ-45-naar-DB-25 of RJ-45-naar-DB-9 connector nodig.

Tabel van routers met console- en AUX-poorten

De tabel in deze sectie bevat een lijst met een aantal van de Cisco-routerseries en de bijbehorende console- en AUX-poorten.

Router

Console-poort

Poortkabel voor console

AUX-poort

AUX-poortkabel

600

RJ45 (beheerpoort)

RJ-45 gewalst / RJ-45 tot DB-9 vrouwelijk

N.v.t.

N.v.t.

700

RJ45-

RJ45-gewalst

N.v.t.

N.v.t.

800

RJ45-

RJ-45 gewalst / RJ-45 tot DB-9 vrouwelijk

N.v.t.

N.v.t.

1000

RJ45-

RJ45-gewalst

N.v.t.

N.v.t.

1600

RJ45-

RJ-45 gewalst / RJ-45 tot DB-9 vrouwelijk

N.v.t.

N.v.t.

1700

RJ45-

RJ-45 gewalst / RJ-45 tot DB-9 vrouwelijk

RJ45-

RJ45-gewalst

2500

RJ45-

RJ45-gewalst

RJ45-

RJ45-gewalst

2600

RJ45-

RJ45-gewalst

RJ45-

RJ45-gewalst

3600

RJ45-

RJ45-gewalst

RJ45-

RJ45-gewalst

MC3810

RJ45-

RJ45-gewalst

RJ45-

RJ45-gewalst

4000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 gewalst

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 gewalst

AS5200/5300

RJ45-software

RJ45-gewalst

RJ45-

RJ45-gewalst

AS5400

RJ45-

RJ45-gewalst

RJ45-

RJ45-gewalst

AS5800

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 gewalst

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 gewalst

7100/7200/7300

RJ45-

RJ45-gewalst

RJ45-

RJ45-gewalst

7200

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 gewalst

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 gewalst

7500

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45, gewalst

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 gewalst

12000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45, gewalst

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 gewalst

Console-poortinstellingen voor terminalverbinding

Alvorens u een terminal aan de consolehaven aansluit, vorm de terminal om de haven van de routerconsole aan te passen zoals hier getoond:

- 9600 baud

- 8 gegevensbits

- geen pariteit

- 2 stopbits (9600 8N2) OF 1 stopbit

- Afhankelijk van de router.

Typen console- en AUX-connectors

Cisco-routers hebben drie typen console- en AUX-connectors. De tabel in deze sectie bevat een lijst met deze typen:

- RJ45-

- DB-25 DCE

- DB-25 DTE

Er zijn drie stijlen van RJ-45-to-DB-25 connectors:

1. DCE-stijl (modem)

2. DTE-stijl

3. DCE-stijl (niet-modem)

Elk van deze stijlen heeft een andere rol. Over het algemeen is DTE voor terminals, is DCE (modem) voor modems en is DCE (niet-modem) verouderd.

Opmerking: Verplaats pin 6 naar pin 8 als u een DCE stijl (niet-modem) wilt veranderen in een DCE stijl (modem).

Console en AUX Connectors voor Cisco-routers

Aansluiting

grafisch

RJ45-

RJ45-

DB-25 DCE

DB-25 DCE

DB-25 DTE

DB-25 DTE

Kabel voor console en AUX poort:

- RJ45-kabels

- RS 232 Straight-through kabel

RJ45-kabels

Cisco-producten maken gebruik van deze typen RJ45-kabels:

- recht door

- oversteekplaats

- gewalst

- RJ-45 tot DB9 vrouwelijk

Cisco biedt deze kabels niet. Deze kabels zijn op grote schaal verkrijgbaar bij andere bronnen. De consolekabel wordt meestal geleverd met de console-kabelset.

Opmerking: De consolepoort ondersteunt modembesturing of hardwarestroomregeling niet.

RJ45-connector

Een RJ45-kabel identificeren

Om het RJ-45 kabeltype te identificeren, houd de twee uiteinden van de kabel naast elkaar zodat u de gekleurde draden binnen de uiteinden kunt zien, zoals hier getoond:

RJ45-kabeluitgangen

Er zijn drie typen veelgebruikte RJ-45 kabels: recht, dwars en gewalst. Houd de twee uiteinden van een RJ-45 kabel zij aan zij vast. Er zijn acht gekleurde stroken, of pennen, aan elk uiteinde. Als de volgorde van de gekleurde pennen aan elk uiteinde hetzelfde is, is de kabel recht. Als de orde van de kleuren op elk eind wordt omgekeerd, wordt de kabel gerold.

Onderzoek de opeenvolging van gekleurde draden om het type van kabel te bepalen RJ-45. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Straight-through kabel

In een straight-through kabel, zijn de gekleurde draden in de zelfde opeenvolging op beide einden van de kabel.

Straight-through kabel

Straight-through kabel

RJ45 Straight-through (Ethernet) kabelpinnen

Signaal

RJ45-pin

RJ45-pin

Signaal

TX+

1

1

TX+

TX-

2

2

TX-

Extra spoelen

3

3

Extra spoelen

-

4

4

-

-

5

5

-

X-

6

6

X-

-

7

7

-

-

8

8

-

Crossover-kabel

In een oversteekplaatskabel is de eerste (uiterst linkse) gekleurde draad aan het ene uiteinde van de kabel de derde gekleurde draad aan het andere uiteinde van de kabel.

Crossover-kabel

Crossover-kabel

RJ45 Crossover (Ethernet)-kabeluitgangspennen

Signaal

RJ45-pin

RJ45-pin

Signaal

TX+

1

3

Extra spoelen

TX-

2

6

X-

Extra spoelen

3

1

TX+

-

4

4

-

-

5

5

-

X-

6

2

TX-

-

7

7

-

-

8

8

-

gewalste kabel

In een gewalste kabel zijn de gekleurde draden aan de ene kant van de kabel in de omgekeerde volgorde van de gekleurde draden aan de andere kant van de kabel.

gewalste kabel

gewalste kabel

Uitgangspennen voor kabel

Signaal

RJ45-pin

RJ45-pin

Signaal

-

1

8

-

-

2

7

-

-

3

6

-

-

4

5

-

-

5

4

-

-

6

3

-

-

7

2

-

-

8

1

-

Opmerking:CAB-OCTAL-ASYNC, de 8-poorts RJ-45 adapter die wordt gebruikt met Cisco 2509, 2510, 2511 en 2512, is hetzelfde als een gewalste kabel.

RJ45 tot DB-9 vrouwelijk*

RJ45 tot DB-9 vrouwelijk*

Deze kabel wordt ook beheerkabel genoemd.

- Cisco biedt deze kabel de 600, 800, 1600 en 1700 Series routers.

Type kabel voor DB-25 connectors

RS 232 Straight-through kabel

Deze illustratie toont seriële kabel CAB-R23= (onderdeelnummer 74-0173), die een algemene seriële kabel is voor alle routerplatforms:

Beide uiteinden van RS 232 Straight-through Cable voor DB-25 Connectors

Beide uiteinden van RS 232 Straight-through Cable voor DB-25 Connectors

Deze kabel heeft een vrouwelijke DB-25 connector aan de ene kant en een mannelijke DB-25 connector aan de andere kant. Elk uiteinde van de CAB-R23-kabel kan het Cisco-uiteinde of het netwerkuiteinde zijn, afhankelijk van de vraag of de Cisco-router is aangewezen als een DCE-apparaat of een DTE-apparaat. Als de router is aangewezen als een DCE-apparaat, is de vrouwelijke DB-25-connector het Cisco-uiteinde. Als de router is aangewezen als een DTE-apparaat, is de mannelijke DB-25-connector het Cisco-uiteinde.

Uitgangspennen voor RS 232 Straight Through Cable (DB-25)

Uitgangspennen van mannelijke DTE

Uitgangspennen van DTE voor vrouwen

25 inch

Signaal

25 inch

Signaal

-

-

J2-1

Shield GND

J2-1

Shield GND

J2-2-schild

TxD -

J2-2-schild

TxD -

J2-3-schild

RXD -

J2-3-schild

RXD -

J2-4-schild

basisstation -

J2-4-schild

basisstation -

J2-5-schild

CTS -

J2-5-schild

CTS -

J2-6-schild

DSR -

J2-6-schild

DSR -

J2-7-schild

Circuit GND -

J2-7-schild

Circuit GND

J2-8-schild

DCD -

J2-8-schild

DCD -

J2-15-schild

TxC -

J2-15-schild

TxC -

J2-17-schild

RxC -

J2-17-schild

RxC -

J2-18-schild

LTST -

J2-18-schild

LTST -

J2-20-schild

DTR -

J2-20-schild

DTR -

J2-24-schild

BTW:

J2-24-schild

BTW:

Adapters

U hebt twee typen adapters nodig om een pc op een router aan te sluiten.

- RJ45-to-DB-9 adapter

- RJ45-to-DB-25 adapter

RJ45-to-DB-9 adapter

Deze adapter verbindt een router met een PC via een COM-poort.

RJ45-to-DB-9 adapter

RJ45-to-DB-9 adapter

RJ45-to-DB-25 adapter

Deze adapter verbindt een router met PC via een seriële poort.

RJ45-to-DB-25 adapter

RJ-45-naar-DB-25 adapter-vrouwelijk

Werkende kabel- en adapterinstellingen

Hier zijn de meest voorkomende manieren om in een router te consoleren.

Combinatie van consoleverbindingen

Console-poort

Kabel

Adapter voor PC

Adapter voor consolepoort

RJ45-

RJ45-gewalst

DB-9 / DB-25

None

DB9-RJRT-adapter-rolled over RJ-45 kabel

DB-25 DCE

RJ45-gewalst

DB-9 / DB-25

RJ-45-naar-DB-25

DB-25 DCE

OB-25

None

None

DB-25 DCE, DB-25, geen, geen

RJ45-

RJ-45-naar-DB-9

None

None

- Cisco biedt deze kabel met de routers van Cisco 600, 800, 1600 en 1700 Series.

U kunt deze componenten niet willekeurig mengen en aanpassen. Hier zijn de combinaties die werken:

Combinatie van consoleverbindingen

Port

RJ45-kabel

DB-25 adapter

Aansluiten

AUX/console

recht

DCE-niet-modem

TERMINAL

AUX/console

gewalst

DTE

TERMINAL

AUX/console

gewalst

DCE-modem

MODEM

AUX/console

RJ45-naar-DB9

None

TERMINAL

Dit zijn de enige instellingen die werken. Als u niet over de onderdelen beschikt die u nodig hebt, gebruikt u het RJ-45 Component Guide-diagram om deze te bestellen.

RJ45-poorts en adapteruitgangspennen

Deze grafiek toont de pin-outs voor RJ-45 console en AUX poorten. De consolepoort maakt geen gebruik van RTS/CTS.

RJ45-poorts uitgangspennen

Signaal

Console-poort (DTE)

RJ45-gewalste kabel

Adapter

Adapter

Signaal

RJ45-

RJ45-pin

DB-9 pin

DB-25 pin

CTS

1

8

7

4

RTS

DTR

2

7

4

20

DSR

TXd

3

6

3

2

RXD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

5

7

GND

RXD

6

3

2

3

TXd

DSR

7

2

6

8

DTR

RTS

8

1

8

5

CTS

Uitgangspennen van de DB-25 console en de AUX-poort

Poortsignalen voor console

pin

Signaal

Richting

Beschrijving

1

GND

-

Aarde

2

TXd

<--

Verzend gegevens

3

RXD

—>

Ontvang gegevens

6

DSR

—>

Klaar gegevensset (altijd aan)

7

GND

-

Aarde

8

DCD

—>

Data Carrier Detect (altijd aan)

Opmerking: De consolepoort ondersteunt modembesturing of hardwarestroomregeling niet.

Aanvullende poortsignalen

pin

Signaal

Richting

Beschrijving

2

TXd

—>

Verzend gegevens

3

RXD

<--

Ontvang gegevens

4

RTS

—>

Verzoek om te verzenden (gebruikt voor hardwarecontrole)

5

CTS

<--

Wissen naar verzenden (gebruikt voor hardwarestroomregeling)

6

DSR

<--

Gegevensset gereed

7

Signaal

-

Carrier Detect (gebruikt voor modembesturing)

8

CD

<--

Data Terminal Ready (alleen voor modembesturing)

20

DTR

—>

Opmerking: De extra poort ondersteunt hardwarestroomregeling en modemregeling.

Kabelset voor console

Een console-kabelset wordt bij uw router geleverd. Gebruik deze set wanneer u uw router aansluit op een pc of terminal.

De kabelset voor de console bevat de volgende onderdelen:

- RJ45-to-RJ-45 consolekabel (blauw)

- RJ-45-to-DB-25 adapter (grijs)

- RJ-45-naar-DB-9 adapter (grijs)

Opmerking: Cisco 7200 Series en Cisco 7301 worden standaard niet geleverd met een console-kabelset. Als een consolekabel vereist is, kunt u een accessoireset bestellen (onderdeelnummer: ACS-2500ASYN).

RJ45-naar-RJ-45 consolekabel

RJ45-to-DB-25 adapter

RJ45-to-DB-9 adapter

RJ-45-to-RJ-45 consolekabel

RJ45-to-DB-25 adapter

DB-9-to-RJ-45 consoleadapter

Cisco RJ45-componenthandleiding

Dit diagram vat de RJ45-componenten van Cisco samen:

RJ45-componentgids

Stijl

Onderdeelnummer catalogus

Beschrijving catalogus

Etiket

Afgeschermd?

DTE

CAB-500DTF=

DB-25 CONNECTOR, DTE VROUWELIJK

29-0810-01/29-DTF-01

nee

DTE

CABINE-500DTM=

DB-25 CONNECTOR, DTE MAN

nee

modem

CABINE-25AS-MMOD=

KABELCONN-MODEM NAAR RJ45-MODEM

ja

modem

CAB-MMOD=

ADP, RJ45/DSUB

29-0881-01/29-MMOD-01

nee

DCE

CABINE-500DCF=

DB-25 CONNECTOR, (niet-modem) DCE FEMALE

29-0809-01/29-DCF-01

nee

DCE

CABINE-500DCM=

DB-25 CONNECTOR, (niet-modem) DCE MALE

29-0808-01/29-DCM-0129-0808-01/29-DCM-01

nee

NVT

gewalste kabel

CABASY, RJ45 GEWALST, MODULAIR

72-0876-01/CAB-500RJ-400

NVT

NVT

Rechte kabel

-niet in catalogus-

31-0756-01

NVT

Kabel voor DB-25/DB-9 verbinding

NVT

Afhankelijk van de router*

RJ-45 tot DB-9 vrouwelijk en alles in één kabel

72-3383-01

NVT

NVT

CAB-R23=

RS 232 Straight-through kabel

-

NVT

NVT

Afhankelijk van de router*

DB-9 man naar DB-25 man voor modemverbinding

29-4043-01

NVT

De eerste zeven ingangen zijn DB-25 connectors, en de laatste twee zijn RJ-45 kabels. Connectors worden beschreven in termen van hun geslacht en hun rol. Een FDTE is bijvoorbeeld een vrouwelijke DTE-stijl connector, een MMOD is een mannelijke modem style connector, enzovoort. Opnieuw hebt u afgeschermde kabels nodig om op 15,2 kbps te kunnen werken.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems