Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Productnummers, onderdeelnummers en beschrijvingen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat de informatie die nodig is om de juiste kabelonderdelen voor uw Cisco-apparatuur te bepalen. Raadpleeg de tabel in het gedeelte Cable Product Nummers, Onderdelnummers en beschrijvingen van de juiste kabel voor uw behoeften. Zoek in de kolom Hardware de machine waarvoor u de kabel nodig hebt en bekijk vervolgens het corresponderende productnummer, onderdeelnummer en een onderdeelbeschrijving.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg voor informatie over documentconventies de Cisco Technical Tips Convention.

Productnummers, onderdeelnummers en beschrijvingen

Productnummer

Onderdeelnummer

Hardware

Beschrijving

APP-IC1=

76-0617

AGS

Console-poort en kabel

APP-JC1=

76-0636-01

AGS

Console-poort en kabel

CAB-232FC=

72-0794-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access servers en AccessPro-pc-kaarten

FEM DCE RS-232 CAB 10 FT

CAB-232MT=

72-0793-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access servers en AccessPro-pc-kaarten

MANNELIJKE DTE RS-232 CAB 10 FT

CAB-25AS-MMOD=

CAB-25AS-MMOD=

2509-2512, 2500

KABELCONN-MODEM OP RJ45-SHLD

CAB-25AS-FDTE=

CAB-25AS-FDTE=

2509-2512, 2500

KABEL CONN-FDTEv

CAB-25AS-TELCO=

CAB-25AS-TELCO=

2509-2512

KABEL 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN

CAB-3C232=

72-0670-01

3000

10FT RS232 DTE 3000 kabel 10FT RS232 DTE 3000 kabel v

CAB-3C232C switch

72-0736-01

3000, 3104/3204

RS232 DCE-kabel

CAB-3C449=

72-0672-01

3000

10FT RS449 DTE 3000-kabel

CAB-3C449C=

72-0738-01

3000, 3104/3204

RS449 DCE-kabel

CAB-3C530=

72-0732-01

3000

10FT RE530 DTE 3000-kabel

CAB-3CE18=

72-0676-01

3000, 2000, IGS

18" Ethernet-adapterkabel

CAB-3CV35V2=

72-0671-02

3000

10voet V.35 DTE 3000 kabel V2

CAB-3CV35V2C=

72-0740-02

3000, 3104/3204

V.35 DCE-kabel(V2)

CAB-3CX21=

72-0683-02

3000

10FT X.21 DTE 3000-kabel

CAB-3CX21C=

72-0737-01

3000, 3104/3204

X.21 DCE-kabel

CAB-449FC=

72-0796-01

7000, 4000, 2500

FEM DCE RS-449 CAB FT

CAB-449MT=

72-0795-01

7000, 4000, 2500

MANNELIJKE DTE RS-449 CAB 10 FT

CAB-500DCF=

29-0809-01

UCS 500

DB-25-aansluiting, DCE Female

CAB-500DCM=

29-0808-01

UCS 500

DB-25-aansluiting, DCE Male

CAB-500DTF=

29-0810-01

UCS 500

DB-25-connector, DTE Female

CAB-500DTM=

29-0811-01

UCS 500

DB-25-connector, DTE Male

CAB-500RJ=

31-0590-01

2500 CS500

RJ45-console-kabel

CAB-530MT=

72-0797-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access servers en AccessPro-pc-kaarten

MANNELIJKE DTE RS-530 CAB 10 FT

CAB-5MODCM=

29-0881-01

UCS 500

Spares van kabelaansluitingen v

CAB-7K232FC=

72-0751-01

7000 (SXSIP)

Vrouwelijke DCE RS-232, 10 voet

CAB-7K232MT=

72-0747-01

7000 (SXSIP)

EOL-HD vrouwelijke DCE RS-440-Cab, 10 voet

CAB-7K449FC=

72-0753-01

7000 (SXSIP)

EOL-HD vrouwelijke DCE RS-440-Cab, 10 voet

CAB-7K449MT=

72-0749-01

7000 (SXSIP)

EOL-HD mannelijke DTE RS-449-Cab, 10 voet.

CAB-7KCT1DB15=

72-0799-00

7500, 7000, 4000 en 3600

DSX1 naar CSU DB-15 doorlatende kabel

CAB-7KCT1NULL=

72-0800-00

7500, 7000, 4000 en 3600

DSX1 naar CSU DB-15 volledige kabel

CAB-7KV35FC=

72-0754-01

7000 (SXSIP)

End-of-life details voor vrouwen, DCE V.35, kabelkasten van 10 voet v

CAB-7KV35MC=

72-0762-01

7000 (SXSIP)

End-of-life details voor vrouwen, DTE V.35, kabel van 10 voet.

CAB-7KV35MC=

72-0763-01

7000 (SXSIP)

EOL-HD Male, DCE V.35, 10 voet

CAB-7KV35MT=

72-0748-01

7000 (SXSIP)

EOL-HD Male DTE V.35, 10 voet

CAB-7KX21FC=

72-0764-01

7000 (SXSIP)

End-of-life details voor vrouwen, DCE X.21, 10 voet

CAB-7KX21MT=

72-0750-01

7000 (SXSIP)

End-of-life details HD-mannen DTE X.21-taper (10 voet)

CAB-8K=

72-0250

ASM (CSC-16)

8-lijntransmissiekabel

CAB-AC=

72-0259

Alle behalve 7XXX

Voedingskabel, 110 V voedingskabel, 110 V

CAB-ACA=

72-0746-01

Alle behalve 7XXX

Plug, voedingskabel,Australische,10 A

CAB-ACE=

72-0460

Alle behalve 7XXX

Energiekabel - Europa

CAB-ACI=

72-0556

Alle behalve 7XXX

PWR, Italiaans, vervangt CAB-ITL=

CAB-ACU=

72-0557

Alle behalve 7XXX

Netsnoer - VK

CAB-ADPTRS-RJ45=

CAB-ADPTRS-RJ45=

2500

8 ADAPTERS-RJ45 NAAR RJ45 SHLD

CAB-AS51-8=

CAB-AS51-8=

AS5100

8A "Y"-kabel van AS51 kaart se v

CAB-ATM-DS3/E3=

CAB-ATM-DS3/E3=

7000 4000

ATM-kabel, DS3+e3;10voet

CAB-E1-BNC=

CAB-E1-BNC=

7500-, 7000-, 4000-, 3600- en toegangsservers

E1 kabel BNC 75 ohm/unbal 5 m

CAB-E1-DB15=

CAB-E1-DB15=

7500-, 7000-, 4000-, 3600- en toegangsservers

E1 Cable DB15 120 ohm/Bal 5 m

CAB-E1-DIN=

CAB-E1-DIN=

7000 4000

E1 kabel DIN 120 ohm/Bal 5 m

CAB-E1-RJ48=

CAB-E1-RJ48=

7000 4000

E1 kabel RJ48 120ohm/Bal 5mv

CAB-E1-PRI=

CAB-E1-PRI=

7500-, 7000-, 4000-, 3600- en toegangsservers

E1 ISDN PRI-KABEL, 10 VOET

CAB-E1-TWINAX=

CAB-E1-TWINAX=

7500-, 7000-, 4000-, 3600- en toegangsservers

Cable TWINAX 120 ohm/Bal 5 m

CAB-FMDD=

72-0769-01

7000, 4000, AGS+

Mini DIN naar DIN-conversiekamb

CAB-HNUL=

72-0727-01

7500, 7000 en 4000

Cable, Null Modem, DTE, HSSI

CAB-HSI1=

72-0710-01

7500, 7000 en 4000

HSSI-kabel, mannelijk tot mannelijk knooppunt

CAB-IF=

72-0672

IGS

End-of-life conversie voor 10 voet, IGS

CAB-IR=

72-0670

IGS

End-of-life conversie voor 10 voet, IGS

CAB-IV=

72-0671

IGS

Cable Transition 10ft V.35,IGS

CAB-IX=

72-0683-01

IGS

Cable Transitie, 10ft.X.21.IGS

CAB-MC+/ENVM

72-0718-01

AGS+

Kabel van CSC MC+2 naar ENVM

CAB-NP232C=

72-0736-01

4000

10FT RS232 DCE 4000-kabel

CAB-NP232T=

72-0670-01

4000

10voet RS232 DTE 4000-kabel

CAB-NP449C=

72-0738-01

4000

10FT RS449 DCE 4000-kabel

CAB-NP449T=

72-0672-01

4000

10FT RS449 DTE 4000-kabel

CAB-NP4B

CAB-NP4B

4000

CABASE, ISDN BRI LKING I/F,4 VV

CAB-NP530=

72-0732-01

4000

RS-530 DTE (CISCO 3000)

CAB-NP8B

CAB-NP8B

4000

CABASE, ISDN BRI LKINGI/F8

CAB-NP-8B-LT

CAB-NP-8B-LT

4000

CABASE, ISDN BRI-LIJNBEËINDIGING

CAB-NPV35CV2=

72-0740-02

4000

10voet V.35 DCE 4000 kabel V2

CAB-NPV35TV2=

72-0671-02

4000

10voet V.35 DTE 4000 kabel V2

CAB-NPX21C=

72-0737-01

4000

10FT X.21 DCE 4000-kabel

CAB-NPX21T=

72-0683-02

4000

10FT X.21 DTE 4000-kabel

CAB-NV=

72-0488

AGS+

Cable CSC-MC

CAB-OCF=

75-1017-01

ASM

DB25, Adapter, DCE, F

CAB-OCM=

75-1018-01

ASM

DB25, Adapter, DCE, M

CAB-LGO=

72-0684

ASM

CABASIE, Octopus

CAB-OCTAL-ASYNC=

CAB-OCTAL-ASYNC=

2509-2512

KABEL ASYNCHRONE 8-POORTS RJ45

CAB-OCTAL-FDTE=

CAB-OCTAL-FDTE=

2509-2512

CABLE OCTAL+RJ45-F

CAB-OCTAL-KIT=

CAB-OCTAL-KIT=

2509-2512

TABEL OCTAL+RJ45-MANNELIJKE SUBS

CAB-OTF=

75-1019-01

ASM

DB25-adapter, DTE, F

CAB-OTM=

75-1020-01

ASM

DB25-adapter, DTE, M

CAB-PCA-VA=

CAB-PCA-VA=

7500 7000

PCA V-KABEL A VOOR CIP

CAB-PCA-VB=

CAB-PCA-VB

7500 7000

PCA V-KABEL B VOOR CIP

CAB-PCA-Y=

CAB-PCA-Y=

7500 7000

PC-BUS EN Y-KABELSET VOOR TAG

CAB-R23=

74-0173

Voor alle routerplatforms

Cable, RS232-applicatie

CAB-R23NZ=

72-0757-01

AGS+

DTE NRZI-transmissiekabel

CAB-R44=

74-0187

Voor alle routerplatforms

Cable RS449-applicatie

CAB-RJ45=

CAB-RJ45=

2500 CS500

CAB-RJ45-RJ45 8FT router

CAB-STS=

72-0382

STS-10(X)

Cable,STS-10

CAB-V35FC=

72-0792-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access servers en AccessPro-pc-kaarten

FEM DCE V35 CAB 10 FT

CAB-V35FT=

72-0801-01

4000

FEM DTE V35 CAB 10 FT

CAB-V35MC=

72-0802-01

4000

MANNELIJKE DCE V35 CAB 10 FT

CAB-V35MT=

72-0791-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access servers en AccessPro-pc-kaarten

Mannelijke DTE V35 CAB 10 FT

CAB-V35MTS=

72-0816-01

1001

Cable ASY V.35 Shield 3 MTRS

CAB-VCF=

72-0685

AGS+

V.35,2-Mtr Cbl F-end Fman DCE

CAB-VCM=

72-0681

AGS+

V.35,2-Mtr CBC M-end Male DCE

CAB-VTF=

72-0695

AGS+

V.35,2-Mtr Cbl F-end Fman DTE

CAB-VTM=

72-0682

AGS+

V.35,2-Mtr CBC M-end Male DTE

CAB-X21FC=

72-0790-01

1001

FEM DCE X21 CAB 10 FT

CAB-X21MT=

72-0789-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access servers en AccessPro-pc-kaarten

MANNELIJKE DTE X21 CAB 10 FT

CAB-X21MT=

72-0252

AGS

MCI/SCI interne applicatiekabel

CAB-X21MT=

72-0676

3000, 2000, IGS

ETHERNET 18" nauwkeurig-kabel

CAB-X21MT=

72-0712-01

MGS, CGS

SHLD,MCI/SCI,Interne App-kabel

CAB-X21MT=

72-0717-01

AGS

SHLD,MCI/SCI,Interne App-kabel

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen