Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Deze voorbeeldconfiguratie toont een Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC) met een NRP-adapter (Notenrouteprocessor). Voorbeelden van point-to-point en multipoint NRP-configuraties worden verstrekt. Twee Cisco 827 digitale Subscriber Line (DSL)-routers die zijn geconfigureerd met Point-to-Point Protocol over Asynchronous Transfer Mode (PPPoA) (aal5mux ppp) op Cisco 6400 beëindigen.

Configuraties voor een Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) NI2 en Cisco 6400 knooppunten/switchprocessor (NSP) worden ook geleverd.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- Cisco 827-4V Customer Premises Equipment (CPE) IOS® softwarerelease 12.1(1)XB

- Cisco 6400 UAC-NRP-softwarerelease 12.0(7)DC

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS-softwarerelease 12.0(4)DB

- Cisco 1630 DSLAM-NI2 IOS-softwarerelease 12.1(1)DA

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.

Configuraties

Dit document maakt gebruik van de onderstaande configuraties.

- Cisco 827 router (R1)

- Cisco 827 router (R2)

- Cisco ASR 6130-NI2 DSLAM

- Cisco 6400 NSP-software

- Cisco Catalyst 6400-NRP met een point-to-point interface

- Cisco 6400 NRP met multipoint interface

Cisco 827 router (R1)

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname <hostname1>

ppp chap password <password1>

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco 827 router (R2)

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R2

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

PVC 4/100

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname <hostname2>

ppp chap password <password2>

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco ASR 6130-NI2 DSLAM

ni2#

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname ni2

!

slot 1 ATUC-1-4DMT

slot 2 ATUC-4FLEXIDMT

slot 13 ATUC-4FLEXIDMT

!

dsl-profile default

dmt training-mode quick

ip subnet-zero

!

ATM address 47.0091.8100.0000.0075.2b3f.4d01.0075.2b3f.4d01.00

ATM router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute ATM-static

!

interface ATM0/0

no ip address

ATM cac service-category abr deny

ATM maxvp-number 0

ATM maxvc-number 4096

ATM maxvci-bits 12

!

interface Ethernet0/0

no ip route-cache

!

interface ATM0/1

no ip address

ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM0/2

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/1

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/2

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/3

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

ATM PVC 3 100  interface  ATM0/1 3 100

!

interface ATM1/4

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

ATM PVC 4 100  interface  ATM0/1 4 100

!

ip classless

!

end

Cisco 6400 NSP-software

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NSP

!

ip subnet-zero

!

atm address 47.0091.8100.0000.0030.8027.7501.0030.8027.7501.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM1/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM2/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM8/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM8/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 3 100  interface  ATM1/0/0 3 100

atm pvc 4 100  interface  ATM1/0/0 4 100

!

ip classless

!

end

Cisco Catalyst 6400-NRP met een point-to-point interface

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

username <username1> password <password1>

username <username2> password <password2>

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 172.18.0.3 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 4/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no peer default ip address

ppp authentication chap

!

ip classless

end

Cisco 6400 NRP met multipoint interface

NRP#

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

username <username1> password <password1>

username <username2> password <password2>

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 172.18.0.3 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.9 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

pvc 4/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no peer default ip address

ppp authentication chap

!

ip classless

!

end

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Cisco 827 router configureren

- Cisco 6400 Series softwaresetup-gids

- Informatie over Cisco DSL-technologie

- Productondersteuning - Cisco-systemen

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen