Inhoud

Kritische temperatuurconditie wordt waargenomen

ICeverity

Impact

Beschrijving

SyslogMessage

Berichtvoorbeeld

Productfamilie

Regex

Aanbeveling

Opdrachten

Kritische temperatuurconditie wordt waargenomen

ICeverity

1 - Waarschuwing

Impact

Een stijgende temperatuur kan ertoe leiden dat het apparaat wordt uitgeschakeld.

Beschrijving

Dit bericht geeft aan dat er een omgevingsconditie aan het apparaat is verbonden. Dit kunnen de temperatuuraflezingen bij verschillende sensoren, de aflezingen van de voedingsspanning of RPM's op de verschillende ventilatoren zijn. In de tekst van het bericht kan worden aangegeven welke sensor of locatie een conditie heeft gezien en hoe kritisch de waarde is.

SyslogMessage

ENVIRONMENTAL-1-ALERT

Berichtvoorbeeld

Oct  8 15:27:38 <> %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Inlet x Location: Rx State: Critical Reading: xx Celsius

Productfamilie

- Cisco 4000 Series geïntegreerde services routers

- Cisco cBR Series geconvergeerde breedbandrouters

Regex

N.v.t.

Aanbeveling

Controleer de kaarten, ventilatoren en chassisstatus met showomgeving, toon platform of toon module, en toon registreringsopdrachten. U dient een plaatselijke technicus te sturen om de omgevingstemperatuur, luchtstroom en filterstatus op het apparaat te controleren. Neem contact op met de support engineer als het probleem zich blijft voordoen.

Opdrachten

#show version

#show logging

#show module

#show environment all

#show platform

#show clock

#show inventory