Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

CMM-Overzicht

CMM-layout

Handige CMM-schermen

Aanmelden scherm

Scherm voor systeeminformatie

Scherm voor loggen van gebeurtenis

Scherm voor hardware-topologie van chassis

CMM-firmware-upgrades

CMM-herstel

Inleiding

Het document beschrijft basisinformatie over de Chassis Management Module (CMM) voor implementaties die een Cisco bladeswitch binnen hetzelfde chassis bevatten.

Opmerking: Cisco raadt u aan de IBM-website  te raadplegen voor alle instellingen, configuratie en informatie over probleemoplossing in verband met de CMM-module.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- IBM-bladeschchassis

- Cisco-bladeswitches

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco B22 Series fabric extender (FEX)

- IBM CMM

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

CMM-Overzicht

CMM is een hot-swap module die alle geïnstalleerde chassiscomponenten vormt en beheert. Aangezien het IBM-chassis wordt gebruikt om Cisco bladeswitches te ontvangen, is het een goede praktijk om de CMM-functies en -functies te begrijpen en hoe u het kunt configureren.

Opmerking: Dit is een IBM-product en IBM bezit en beheert het.

CMM biedt deze functies en functies:

- Beheer met één chassis

- Stroomregeling en ventilatorbeheer

- Initialisatie van chassis en computerknooppunt

- Chassis-beheernetwerk

- diagnostiek

- Verzameling van servicegegevens en thuisdiensten

- Ontdekking van middelen en voorraadbeheer

- Waarschuwingen en controle van middelen

- Energiebeheer voor chassis en computerknooppunten

- Netwerkbeheer

CMM-layout

Dit beeld illustreert de fysieke lay-out van de CMM:

Handige CMM-schermen

In dit gedeelte worden een aantal van de meest nuttige CMM-schermen beschreven.

Opmerking: De afbeeldingen in deze sectie worden genomen van een webbrowser terwijl ze in de CMM-module zijn inlogd. Bijvoorbeeld, is het CMM IP adres 10.122.166.119.

Aanmelden scherm

Deze afbeelding toont het CMM-inlogscherm:

Scherm voor systeeminformatie

Het systeeminformatiescherm geeft een visuele weergave van de modules in het bladescherm:

Scherm voor loggen van gebeurtenis

Klik op het tabblad Evenementen om te controleren op gebeurtenissen en kies Event Log:

Scherm voor hardware-topologie van chassis

Om de hardwaretopologie van het chassis te bekijken, klikt u op het tabblad Chassis Management en kiest u Hardware:

Zoals in deze beelden wordt getoond, kan de CMM GUI gemakkelijk zijn te navigeren, afhankelijk van de informatie die u in het bladchassis wilt bekijken.

CMM-firmware-upgrades

Opmerking: Raadpleeg altijd de instructies die op de IBM-website staan over het verbeteren van de CMM-module. De informatie in deze sectie werd ontwikkeld in een labomgeving.

U moet de afbeelding van de IBM-website downloaden om de firmware van de CMM te verbeteren. U kunt op Google naar cmm-afbeeldingen zoeken om de juiste informatie te vinden.

Opmerking: U dient inloginformatie te gebruiken om de firmware-upgradebestanden te downloaden, gratis via de IBM-website.

Nadat u de map hebt gedownload, voert u deze uit en plaatst u het xxx.uxp-bestand. Gebruik dit bestand voor de upgrade van de firmware, wat ongeveer tien minuten duurt om te voltooien.

CMM-herstel

Voltooi deze stappen om de CMM-interface te resetten en aan te passen:

1. Druk gedurende 15 seconden op de knop Reset om de CMM te herstellen naar de standaardinstellingen van de fabrikant.

Tip: Raadpleeg voor meer informatie over de Reset-toets en de locatie ervan het gedeelte CMM-controllers en -indicatielampjes  van de informpagina van het IBM Flex-systeem.

2. Sluit een Ethernet-kabel van een laptop of een werkstation rechtstreeks aan op de CMM.

Opmerking: Dit is nodig om verbinding met een verschillende CMM op hetzelfde net met het standaard IP adres te voorkomen.

3. Open een browser van de laptop of het werkstation en navigeer naar het CMM standaard IP adres op https://192.168.70.100.

Opmerking: U zou kunnen worden vereist om uw lokale gastheer opnieuw aan te passen om het netto te bereiken.

4. Meld u aan bij de CMM met de standaard gebruikersnaam USERID en de standaard passcode PASSW0RD. U dient het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

5. Configureer de CMM met dezelfde instellingen die zijn gebruikt vóór de reset.

6. Optioneel kunt u een tweede administratieve gebruikersaccount maken voor gebruik in toekomstige uitsluitingssituaties.