Inhoud

Inleiding

Standaardpoorten

Tabel voor omgekeerde poortservices

Inleiding

Dit document beschrijft de TCP- en UDP-poorten die Cisco CGR2010-platform gebruikt voor toepassingen en netwerkcommunicatie.

Standaardpoorten

Cisco CGR2010 heeft deze poorten standaard ingeschakeld:

Router#show control-plane host open-ports

Active internet connections (servers and established)

Prot               Local Address             Foreign Address                  Service    State

tcp                        *:23                         *:0                   Telnet   LISTEN

Router#

Als SSH in de router is ingeschakeld, is poort 22 geopend in CGR 2010:

Router#show control-plane host open-ports

Active internet connections (servers and established)

Prot               Local Address             Foreign Address                 Service    State

tcp                        *:22                         *:0              SSH-Server   LISTEN

tcp                        *:23                         *:0                  Telnet   LISTEN

Gebruik Nmap om de poorten te controleren die in de router ingeschakeld zijn.

C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:05 Central Standard Time (Mexico)

Nmap scan report for 10.31.126.137

Host is up (0.0054s latency).

Not shown: 9998 closed ports

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

23/tcp open telnet

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.23 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>

Wanneer een switchmodule op CGR2010 is geïnstalleerd, opent de router de poorten 2003, 4003, 6003 en 9003. Kijk eens naar de tafel.

C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:22 Central Standard Time (Mexico)

Nmap scan report for 10.31.126.137

Host is up (0.0067s latency).

Not shown: 9994 closed ports

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

23/tcp open telnet

2003/tcp open finger

4003/tcp open pxc-splr-ft

6003/tcp open X11:3

9003/tcp open unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.54 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>

Tabel voor omgekeerde poortservices

Servicenaam

Voorbehouden poortbereik

Normaal telnet

2000-2xxx

Raw TCP

4000-4xxx

Telnet-bindende modus

6000-6xxx

Omgekeerd XRemote

9000-9xxx

Dit gedrag is aan de orde in deze CDETS: https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsh95539