Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Kabelspecificaties

Ethernet (AUI) poortadapter (DB-15)

Ethernet versie 2 en IEEE 802.3 fysieke kenmerken

Ethernet coaxial-type Connection-limieten voor 10 Mbps transmissiebereik

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document verklaart de Ethernet AUI poort, de bekabelingsspecificaties en de poortpinnen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de software- en hardwareversies:

- AUI-verbindingskabel: CAB-3CE18=

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Voor flexibiliteit bieden sommige routers van Cisco een generieke AUI-connector voor Ethernet-poorten. Deze AUI-poorten zijn ontworpen om verbinding te maken met een externe transceiver voor conversie naar een specifiek mediatype (zoals getwist paar, coax of vezel). De transceiver kan rechtstreeks worden aangesloten op de AUI-poort of via een AUI-kabel zoals hieronder wordt weergegeven:

Kabelspecificaties

Deze sectie verklaart de Ethernet haven en kabelspecificaties.

Ethernet (AUI) poortadapter (DB-15)

De onderstaande tabel toont de verschillende pennen en hun juiste signalen.

Pin^1

Ethernet Circuit

Signaal

3

DOE-A

Data Out Circuit A

10

DOEN-B

Data Out Circuit B

11

DOEN

Data Out Circuit Shield

5

DI-A

Gegevens in Circuit A

12

DI-B

Gegevens in Circuit B

4

DI-S

Gegevens in Circuit Shield

2

CI

Controle in Circuit A

9

B

Controle in Circuit B

1

CI

Controle in Circuit Shield

6

VC

spanning normaal

13

VP

Voltage Plus

14

VS

Voltage Shield (L25 en M25)

Shell

PG

Beschermingsgrond

1 Een pen als bedoeld in de lijst is niet aangesloten.

Ethernet versie 2 en IEEE 802.3 fysieke kenmerken

De onderstaande tabel toont de fysieke kenmerken van de Ethernet-kabel, versie 2 en IEEE 802.3.

Ethernet

IEEE 802.3

10BaseT5

10BaseT2

10BaseT

Datasnelheid (Mbps)

10

10

10

10

Signaleringsmethode

Baseband

Baseband

Baseband

Baseband

Maximale segmentlengte (in meter)

500

500

185

100 (niet-afgeschermd getwist paar - UTP)

media

50 ohm coax (dik)

50 ohm coax (dik)

50 ohm coax (dun)

UTP

Topologie

bus

bus

bus

Star

Ethernet coaxial-type Connection-limieten voor 10 Mbps transmissiebereik

De volgende tabel toont de Ethernet coaxiaal-type verbindingsgrenzen voor 10 Mbps transmissie.

Parameter

10BaseT5

10BaseT2

Kabeldiameter

1 cm

0,6 cm

Maximale segmentlengte

500 m

152 m

Maximale netwerklengte (met vier herhalingen)

2500 m

762 m

Maximum aantal verbindingen (taps per segment)

100

30

Minimale verbinding (kraan)

2,5 m

0,5 m

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen