Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Opdrachten voor troubleshooting

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie die toont een asymmetrische ADSL-bridge-configuratie (Digital Subscriber Line) met netwerkadresomzetting (NAT). Deze configuratie is getest om te werken met de ADSL-service voor huishoudelijk gebruik van de Pacific Bell en kan worden gebruikt om de Alcatel ADSL-modem te vervangen die door Pacific Bell wordt geleverd.

Om het Ethernet-segment naar het internet te 'leiden', evenals "bridge" tussen uw site en Pacific Bell, gebruikt u de opdracht bridge irb.

Het interne netwerk lijkt op internet (en Pacific Bell) als één host omdat NAT wordt gebruikt en de enige host die zichtbaar is voor de buitenwereld, is Bridge Virtual Interface (BVI).

Neem Ethernet in uw bridge group niet op, omdat u waarschijnlijk niet uw interne verkeer aan het openbare netwerk wilt overbruggen.

Deze configuratie maakt de router ook een Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server voor het interne netwerk. Dit biedt privéadressen van 192.168.1.1 tot 192.168.1.253, biedt DNS-servers (Domain Naming System) aan Pacific Bell en geeft de Pacific Bell zijn eigen adres bij de standaardgateway.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

- Cisco IOS-softwarerelease 12.0(3)T

- Cisco 1417 router

- ADSL-service over Pacific Bell

- Van deze configuratie is bekend dat ze hiermee werkt:

------------------ show version ------------------

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 1400 Software (C1400-NOSY-M), Version 12.0(5)T1,  RELEASE =

SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 17-Aug-99 10:29 by cmong

Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0277197C

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 1400 Software (C1400-RBOOT-R), Version 12.0(3)T,  RELEASE SOFTWARE =

(fc1)

Router1417 uptime is 5 days, 11 hours, 15 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 11:05:59 UTC Thu Nov 25 1999

System image file is "flash:c1400-nosy-mz.120-5.T1"

cisco 1417 (68360) processor (revision D) with 13312K/3072K bytes of =

memory.

Processor board ID 14520795, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 ATM network interface(s)

System/IO memory with parity disabled

8192K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM

System running from RAM

7K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Opmerking: Gebruik het Opname Gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

Cisco 1417 router

------------------ show running-config ------------------

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 21:13:19 UTC Tue Nov 30 1999

! NVRAM config last updated at 21:14:45 UTC Tue Nov 30 1999

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1417

!

enable password 0 letmein

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

!

ip dhcp pool ippool1417

network 192.168.1.0 255.255.255.0

dns-server 206.13.28.12 206.13.31.12

default-router 192.168.1.254

!

bridge irb

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm vc-per-vp 64

no ATM ilmi-keepalive

pvc 8/35

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address <cust-router-ip> 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip Nat outside

!

ip default-gateway <pbi-router-ip>

ip Nat pool pbi <cust-router-ip> <cust-router-ip> prefix-length 24

ip Nat inside source list 10 pool pbi overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <pbi-router-ip> permanent

ip http server

!

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

password 0 letmein

login

!

end

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

- toon interface ATM 0-Als de lijn beneden is, controleert de bekabeling.

- toon ip nat vertalingen - om te zien of het nodig is adressen voor elke interne cliënt te vertalen.

- bug van ATM-gebeurtenissen: u kunt de modemstatus zoeken:

0x8 betekent dat de modem wacht om van het centrale bureau (CO) te horen. Dit betekent waarschijnlijk dat je geen goede verbinding hebt met de CO. Controleer de aansluiting en controleer of de juiste kabel is gebruikt.

0x10 betekent dat de modem vanaf de CO-telefoon gaat en nu treinen. De CO is aangesloten en de modems proberen om te onderhandelen over een verbinding. Als deze status niet werkt, is er waarschijnlijk een onverenigbaarheid tussen de ADSL-interface van Cisco 1417 en de OC. Zorg ervoor dat de juiste virtuele pad-identificator/virtueel kanaalidentificator (VPI/VCI) wordt gebruikt.

0x20 betekent dat de activering is voltooid en de link is omhoog.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Opdrachten voor troubleshooting

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Opmerking: Raadpleeg Belangrijke informatie over debug Commands voordat u debug-opdrachten gebruikt.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems