Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Problemen oplossen

LED-indicatie

Beeld van Facebook

Op stroomschema gebaseerde routerfiltering en herstel

Grafiek 1

Grafiek 2

Grafiek 3

Gerelateerde Cisco Support Community-discussies

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen om problemen op te lossen met het GSR12000 apparaat (dat IOS of IOS-XR) uitvoert onder omstandigheden waarin het apparaat onbereikbaar is.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan basiskennis te hebben van het ASR12000-platform.

Gebruikte componenten

Dit document is beperkt tot Cisco 12000 Series router.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Problemen oplossen

LED-indicatie

Leg de LED-informatie op, zoals in deze tabel wordt getoond, voordat u het knooppunt opnieuw opslaat/zuivert.

Verl. Nee

Module

info

LED Staus

1

Voedingsshelf/PEM’s

PWR OK "GROEN" => PEM is goed

Anders is één van de onderstaande LED's met amber "AMBER"

FAULT, OC(over stroom), TEMP (over temperatuur)

Opmerking: Informatie moet worden verzameld voor alle PEM's die in chassis zijn geïnstalleerd

PEM1:

PEM2:

PEM3:

PEM4:

2

Alarmkaart

Er zijn twee instellingen van LED ENABLED en FAIL één voor elke fabric-kaart (2 CSC + 3 SFC) en één instelling voor Alarmkaart zelf

GROEN betekenen ingeschakeld

AMBER geeft een defect/lege sleuf aan

Alarmkaart:

CSC0:

CSC1:

SFC0:

SFC1:

SFC2:

3

Bloem

Er zijn twee status LED's OK en FAIL

OK LED geeft aan dat aanjager goed is

FAIL LED duidt op blaasemissie

BOVENAAN:

BOT:

3

LOC

Eng3 heeft LED-segment "IOX RUN" tijdens stabiele toestand.

Eng5 heeft tijdens de start of in RESET-tijd LED op gezichtsplaat GROEN in stabiele toestand of AMBER geleverd

Sleuf 0 door

15 sleuven

4

RP

Actief ACTV RP in stabiele toestand

Stand-by STBY in stabiele toestand

Record console Ethernet LED’s

ACTV:

STBY:

Beeld van Facebook

Alarmkaartbord waarop de verschillende LEDs zijn aangegeven

Privacy Enhanced Mail (PEM)-voorontwerp met LEDs voor PEM-status

Op stroomschema gebaseerde routerfiltering en herstel

Grafiek 1

Bevestig de verbindingsdetails van de console en de toegankelijkheid aan eindserver is gevestigd.

Grafiek 2

Als de toegang tot de console niet beschikbaar is, gebruik dan dit stroomschema.

Grafiek 3

Wanneer de toegang tot de console niet beschikbaar is en LEDs gloeien, maar de verkeerde status weergeven, gebruikt u dit stroomschema.

*LEDs op display

- PRP: RP ACTV, RP STBY

- LC: IOS RUN (E3)/Green LED (E5)

- Alarmkaart: GROEN

- Fabric-kaarten: GROEN (LED op alarmkaart)

- PEM: Groen LED

- Bloem: Groen LED

- Intermitterende controles op toegankelijkheid:

- Controleer of weergave op een ander pad is gewijzigd

Opdrachtlijst 1: Opname die moet worden verzameld wanneer de actieve RP-console toegankelijk is.

admin show platform

admin show redundancy

admin show environment power-supply

show power-mgr detail

show logging

Start deze opdrachten om de processtatus, het CPU-gebruik, de status van de pakketbeheerder te controleren en eventuele schuldige processen te identificeren

en verzamel de opdracht die in de sessie is gegeven.

show processes blocked

show processes cpu | ex 0%

show packet-memory summary

Verzamel deze verzameling logbestanden voor het hierboven beschreven proces.

show processes <jid>

show processes threadname <jid>

follow jid <> iter <3>

Fabriclogs

admin show controllers fabricq drop

admin show controllers fabricq errors

admin show controllers fabricq output

admin show controllers fabricq queue

admin show controllers fabricq tofab

admin show controllers fabricq frfab

admin show controllers fabric (3 times)

show controller fia location <all slots> (3 times)

bustellers (2-3 maal vastgelegd)

admin show mbus can-error location all

admin show mbus counters location all

run mtool discover

PD sporen

admin show controllers fabric trace

admin show sysldr trace all

show fiad trace

show_psarb_trace (from shell)

Als er tijd is, kun je de showtech (grote logs) verzamelen.

admin show tech-support shelf-management file <qualified disk path>

Opdrachtlijst 2: Logs die moeten worden verzameld wanneer alleen de console van standby toegankelijk is

Opmerking: Verzamel logbestanden alleen als de actieve toegang tot de console niet beschikbaar is, maar de stand-by toegang is toegankelijk.

Procedure: Initiatief Toegang ksh (shell) van stand-by en hecht aan actieve ksh over mbus aan deze procedure, en verzamelt logboeken bij de shell van de actieve onderneming.

<esc>vanaf de standby-console en vervolgens <active knooppunt toevoegen>

Basislogboeken om de status van kaart, de status van de macht en de console te kennen

show_platform –a

envmon_show -m –p

show_logging -A

admin show  logging

Logs om te controleren of het stuurprogramma en de QADs gezond zijn

fabricq_lwm_show_command -v -a

fabricq_lwm_show_command -v -t

fabricq_lwm_show_command -v -f

fabricq_lwm_show_command -v -q

fabricq_lwm_show_command -v -d

fabricq_lwm_show_command -v -r

fabricq_lwm_show_command -v -o

fabricq_lwm_show_command -v -p

fabricq_lwm_show_command -v -c

fabricq_lwm_show_command -v -p

fabricq_lwm_show_command -v -s

qad_show -b -i

Zo controleert u het busprobleem (2 tot 3 keer verzamelen)

mtool discover

show_mbus can-stats

show_mbus can-error

Start deze opdrachten om de processtatus, de CPU-gebruik en de pakketbeheerstatus te controleren en versleutel de eventuele schuldige procedure en verzamel de opdracht die in deze sessie wordt geleverd.

show_processes -b

show_proc_cpu -c | grep -v -E 0%

packet_show summary

packet_show corrupt

Collect below set of logs for the above identified process

sysmgr_show -o -p <jid in hex>

show_processes -T -p <jid in hex>

attach_process -j <jid> -i 3

Verzamelen van PD-sporen

fiad_show_ltrace

show_psarb_trace

sysldr_show_ltrace

IOS-opdrachtlijst: Opnemen die moet worden verzameld wanneer de console toegankelijk is.

Show logging

Show tech

Show gsr

Show monitor event-trace lci

Show monitor event-trace agent-ctrl

Show monitor event-trace board

Show monitor event-trace fab

Show gsr agent-ctrl

show gsr power-mgr details

show env power

show env internal

Pomp deze loggen meerdere malen af met het tijdsverschil.

Execute-on all show controller fia

Show controller fia

Show controller errors fabric counters

Show controller errors

Show controller xbar

Show controllers sca

Show controllers clock

Show controllers csc-fpga

Show controllers fab-clk

Show mbus counters

Show mbus can