Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

X.21-beperkingen van snelheid en afstand

CAB-X21MT seriële kabel en vergadering

X.21 DTE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-15)

CAB-X21FC seriële kabel en vergadering

X.21 DCE-kabelPinouts (DB-60 tot DB-15)

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document verklaart de technische en kabelspecificaties van de CAB-X21MT en CAB-X21FC seriële kabels.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

X.21-beperkingen van snelheid en afstand

De onderstaande tabel toont de verschillende X.21-snelheids- en afstandsbeperkingen.

Gegevenssnelheid (Baud)

Afstand (voetjes)

Afstand (meter)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

CAB-X21MT seriële kabel en vergadering

Het kabelgeslacht voor de CAB-X21MT seriekabel (deelnummer 72-0789-01) is mannelijke DB-60 tot mannelijke DB-15, mode - DTE.

Opmerking: de kabel zelf identificeert de Cisco-router als een DTE- of DCE-apparaat naar andere apparaten in het netwerk; om deze reden is het belangrijk het juiste productnummer in de onderstaande tabel te selecteren .

De CAB-X21MT seriekabel wordt gebruikt in Cisco 7000 Series, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600 Series, Cisco Access Server en AccessPro PC-kaarten. Deze kabel heeft een mannelijke DB-60-connector op het Cisco-einde en een mannelijke DB-15-connector op het netwerkeinde.

X.21 DTE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-15)

De onderstaande tabel toont de X.21 DTE-kabelpinouts (DB-60 tot DB-15).

Opmerking: de pijlen geven de signaalrichting aan:

- —> geeft DTE aan DCE

- <— duidt DCE aan op DTE

60 inch^1

Signaal

Beschrijving

Richting

15 inch

Signaal

J1-48 J1-47

GND MODE_2

Sorteergroep

—

—

—

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Sorteergroep

—

—

—

J1-46

Shield_GND

enkelvoudig

—

J2-1

GND zetten

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Verdraaid paar nr. 3

—> —>

J2-2 J2-9

Doorsturen+ doorsturen

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Verdraaid paar nr. 2

—> —>

J2-3 J2-10

Control+

J1-28 J1-27

RXD/TxD+ RXD/TxD-

Verdraaid paar nr. 6

<—

J2-4 J2-11

Ontvang+

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Verdraaid paar nr. 1

<—

J2-5 J2-12

Indicatie+ Indicatie-

J1-26 J1-25

RXC/TxCE+ RXc/TxCE-A

Verdraaid paar nr. 5

<—

J2-6 J2-13

Timer+

J1-15 Shield

Control_GND —

Verdraaid paar nr. 4

— —

J2-8 Shield

Control_GND —

1 Een pen als bedoeld in de lijst is niet aangesloten.

CAB-X21FC seriële kabel en vergadering

Het kabelgeslacht voor de CAB-X21FC seriekabel (deelnummer 72-0790-01) is mannelijke DB-60 tot vrouwelijke DB-15, mode - DCE.

De CAB-X21FC seriekabel wordt gebruikt in Cisco 7000 Series, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600 Series, Cisco Access Server en AccessPro PC-kaarten. Deze kabel heeft een mannelijke DB-60-connector op het Cisco-einde en een vrouwelijke DB-15-connector op het netwerkeinde.

X.21 DCE-kabelPinouts (DB-60 tot DB-15)

De onderstaande tabel toont de X.21 DCE-kabelpinouts (DB-60 tot DB-15).

Opmerking: de pijlen geven de signaalrichting aan:

- —> geeft DTE aan DCE

- <— duidt DCE aan op DTE

60 inch^1

Signaal

Beschrijving

Richting

15 inch

Signaal

J1-48 J1-47

GND MODE_2

Sorteergroep

—

—

—

J1-46

Shield_GND

enkelvoudig

—

J2-1

GND zetten

J1-28 J1-27

RXD/TxD+ RXD/TxD-

Verdraaid paar nr. 6

<—

J2-2 J2-9

Doorsturen+ doorsturen

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Verdraaid paar nr. 1

<—

J2-3 J2-10

Control+

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Verdraaid paar nr. 3

—> —>

J2-4 J2-11

Ontvang+

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Verdraaid paar nr. 2

—> —>

J2-5 J2-12

Indicatie+ Indicatie-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-X

Verdraaid paar nr. 4

—> —>

J2-6 J2-13

Timer+

J1-15 Shield

Control_GND —

Verdraaid paar nr. 5

— —

J2-8 Shield

Control_GND —

1 Een pen als bedoeld in de lijst is niet aangesloten.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen