Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

CAB-530M-T seriële kabelvergadering

EIA-530 DTE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-25)

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat de technische en kabelspecificaties voor de CAB-530MT seriële kabel.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

CAB-530M-T seriële kabelvergadering

Het geslacht van de kabel voor dit product (deelnummer 72-0797-01) is de mannelijke DB-60 tot de mannelijke DB-25, alleen de mode-DTE.

De CAB-530MT-kabel wordt gebruikt in Cisco 7000 Series, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600-serie, Cisco Access Server en AccessPro PC-kaarten. Deze kabel heeft een mannelijke DB-60-connector op het Cisco-einde en een mannelijke DB-25-connector op het netwerkeinde.

EIA-530 DTE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-25)

De onderstaande tabel toont de EIA-530 DTE-kabelpinouts (DB-60 tot DB-25).

Opmerking: de pijlen geven de signaalrichting aan:

- —> geeft DTE aan DCE

- <— duidt DCE aan op DTE

60 inch^1

Signaal

25 inch

Signaal

Richting DTE DCE^2

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

J2-2 J2-14

B(A), TxD+ B(B), TxD-

—> —>

J1-28 J1-27

RXD/TxD+ RXD/TxD-

J2-3 J2-16

B(B), B(R), B(A), RxD-

<—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

J2-4 J2-19

CA(A), RTS+ CA(B), RTS-

—> —>

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

J2-5 J2-13

CB(A), CTS+ CB(B), CTS-

<—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

J2-6 J2-22

CC(A), DSR+ CC(B), DSR-

<—

J1-46 J1-47

Shield_GND MODE_2

J2-1 -

Beeld -

gescheurd

J1-48 J1-49

GND MODE_1

-

-

gescheurd

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

J2-8 J2-10

CF(A), DCD+ CF(B), DCD-

<—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-X

J2-15 J2-12

DB(A), TxC+ DB(B), TxC-

<—

J1-26 J1-25

RXC/TxCE+ RXc/TxCE-A

J2-17 J2-9

DD(A), RxC+ DD(B), RxC-

<—

J1-44 J1-45

L/DCD Circuit_GND

J2-18 J2-7

LL Circuit_ GND

—> -

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

J2-20 J2-23

CD(A), DTR+ CD(B), DTR-

—> —>

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-A

J2-24 J2-11

DA(A), TxCE+ DA(B), TxCE-

—> —>

1 Een pen als bedoeld in de lijst is niet aangesloten.

2 De EIA-530-interface kan niet in DCE-modus worden gebruikt. Er is geen DCE-kabel beschikbaar voor de EIA-530-interface.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems