Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

EIA/TIA-232 Beperkingen van snelheid en afstand

Seriële Cable CAB-232MT

EIA/TIA-232 seriële kabelvergadering

EIA/TIA-232 DTE-kabelmodems

Seriële kabel CAB-232FC

EIA/TIA-232 DCE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-25)

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat de technische specificaties voor de EIA/TIA-232 seriële kabels.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

EIA/TIA-232 Beperkingen van snelheid en afstand

Net als bij alle signaleringssystemen kunnen EIA/TIA-232-signalen een beperkte afstand afleggen met een bepaald bits-tarief; in het algemeen, hoe langzamer de gegevenssnelheid, hoe groter de afstand.

De onderstaande tabel geeft de snelheidsbeperkingen EIA/TIA-232 en de afstand.

Gegevenssnelheid (Baud)

Afstand (voetjes)

Afstand (meter)

2400

200

60

4800

100

30

9600

50

15

19200

50

15

38400

50

15

57600

25

7.6

115200

12

3.7

Seriële Cable CAB-232MT

In deze sectie worden de kabelassemblage en de pinouts voor de CAB-232MT seriekabel voorgesteld.

Opmerking: de kabel zelf identificeert de Cisco-router als een DTE-apparaat (data-terminal) of DCE-apparaat (data Communications Equipment) op andere apparaten in het netwerk; om deze reden is het belangrijk het juiste productnummer in de onderstaande tabel te selecteren .

Het kabelgeslacht voor dit product (deelnummer 72-0793-01) is mannelijk - mannelijk, mode - DTE.

De CAB-232MT-kabel wordt gebruikt in Cisco 7000 Series, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600 Series, Cisco Access Server en AccessPro PC-kaarten. Deze kabel heeft een mannelijke DB-60-connector op het Cisco-einde en een mannelijke DB-25-connector op het netwerkeinde.

EIA/TIA-232 seriële kabelvergadering

EIA/TIA-232 DTE-kabelmodems

De onderstaande tabel toont de kabelpinouts EIA/TIA-232 DTE (DB-60 tot DB-25).

Opmerking: de pijlen geven de signaalrichting aan:

- —> geeft DTE aan DCE

- <— duidt DCE aan op DTE

60 inch^1

Signaal

Beschrijving

Richting

25 inch

Signaal

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Sorteergroep

-

-

-

J1-46

GND zetten

enkelvoudig

-

J2-1

GND zetten

J1-41 Shield

TxD/RxD -

Verdraaid paar nr. 5

—> -

J2-2 Shield

TxD -

J1-36 Shield

RXD/TxD -

Verdraaid paar nr. 9

<——

J2-3 Shield

RXD -

J1-42 Shield

RTS/CTS -

Verdraaid paar nr. 4

—> -

J2-4 Shield

RTS:

J1-35 Shield

CTS/RTS -

Verdraaid paar nr. 10

<——

J2-5 Shield

CTS:

J1-34 Shield

DSR/DTR -

Verdraaid paar nr. 11

<——

J2-6 Shield

DSR -

J1-45 Shield

Circuit GND -

Verdraaid paar nr. 1

-

J2-7 Shield

Circuit GND -

J1-33 Shield

DCD/LL -

Verdraaid paar nr. 12

<——

J2-8 Shield

DCD -

J1-37 Shield

TxC/NIL -

Verdraaid paar nr. 8

<——

J2-15 Shield

TxC -

J1-38 Shield

RXC/TxCE -

Verdraaid paar nr. 7

<——

J2-17 Shield

RXC -

J1-44 Shield

L/DCD -

Verdraaid paar nr. 2

—> -

J2-18 Shield

LTST:

J1-43 Shield

DTR/DSR -

Verdraaid paar nr. 3

—> -

J2-20 Shield

DTR -

J1-39 Shield

TxCE/TxC -

Verdraaid paar nr. 6

—> -

J2-24 Shield

TxCE -

1 Een pen als bedoeld in de lijst is niet aangesloten.

Seriële kabel CAB-232FC

In deze sectie worden de kabelassemblage en de pinouts voor de CAB-232FC seriële kabel beschreven.

Het kabelgeslacht voor dit product (deelnummer 72-0794-01) is mannelijke DB-60 tot vrouwelijke DB-25, mode-DCE.

Deze kabel wordt gebruikt in de volgende systemen: Cisco 7000 Series, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600 Series, Cisco Access Server en AccessPro PC-kaarten. Deze kabel heeft een mannelijke DB-60-connector op het Cisco-einde en een vrouwelijke DB-25-connector op het netwerkeinde.

EIA/TIA-232 DCE Cable Pinouts (DB-60 tot DB-25)

De onderstaande tabel toont de EIA/TIA-232 DCE-kabelpinouts (DB-60 tot DB-25).

Opmerking: de pijlen geven de signaalrichting aan:

- —> geeft DTE aan DCE

- <— duidt DCE aan op DTE

60 inch

Signaal

Beschrijving

Richting

25 inch

Signaal

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Sorteergroep

-

-

-

J1-46

GND zetten

enkelvoudig

-

J2-1

GND zetten

J1-36 Shield

RXD/TxD -

Verdraaid paar nr. 9

<——

J2-2 Shield

TxD -

J1-41 Shield

TxD/RxD -

Verdraaid paar nr. 5

—> -

J2-3 Shield

RXD -

J1-35 Shield

CTS/RTS -

Verdraaid paar nr. 10

<——

J2-4 Shield

RTS:

J1-42 Shield

RTS/CTS -

Verdraaid paar nr. 4

—> -

J2-5 Shield

CTS:

J1-43 Shield

DTR/DSR -

Verdraaid paar nr. 3

—> -

J2-6 Shield

DSR -

J1-45 Shield

Circuit GND -

Verdraaid paar nr. 1

-

J2-7 Shield

Circuit GND

J1-44 Shield

L/DCD -

Verdraaid paar nr. 2

—> -

J2-8 Shield

DCD -

J1-39 Shield

TxCE/TxC -

Verdraaid paar nr. 7

—> -

J2-15 Shield

TxC -

J1-40 Shield

NIL/RXC -

Verdraaid paar nr. 6

—> -

J2-17 Shield

RXC -

J1-33 Shield

DCD/LL -

Verdraaid paar nr. 12

<——

J2-18 Shield

LTST:

J1-34 Shield

DSR/DTR -

Verdraaid paar nr. 11

<——

J2-20 Shield

DTR -

J1-38 Shield

RXC/TxCE -

Verdraaid paar nr. 8

<——

J2-24 Shield

TxCE -

Gerelateerde informatie

- Cisco-kabelproductnummers, onderdelnummers en beschrijvingen

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen