Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Welke kabel heb ik nodig?

Ethernet-kabelrichtlijnen

Ethernet versie 2 en IEEE 802.3 fysieke kenmerken

Fast Ethernet-connector Uitgangspennen RJ-45

100BaseTX RJ-45-connector

Specificaties en verbindingslimieten voor 100 Mbps transmissiebereik

De fysieke kenmerken van IEEE 802.3u

Ethernet 10BaseT: RJ45

Kabelspecificaties voor 10 Mbps 10BaseT

Uitgangspennen met 10BaseT-poorten

Direct-Through 10BaseT-kabel (RJ-45 naar RJ-45)

RJ45 Straight-Through (Ethernet) kabeluitgangen

RJ45 Crossover (Ethernet) kabeluitgangen

RJ45 gekanaliseerde (console) kabeluitgangen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat richtlijnen en specificaties voor Ethernet 100BaseTX- en 10BaseT-kabels.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de software- en hardwareversies:

- Ethernet 100BaseTX- en 10BaseT-kabels

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Welke kabel heb ik nodig?

In de onderstaande tabel kunt u bepalen welk type kabel u voor uw installatie nodig hebt.

hub

Switch

router

werkstation

hub

overmacht

overmacht

recht

recht

Switch

overmacht

overmacht

recht

recht

router

recht

recht

overmacht

overmacht

werkstation

recht

recht

overmacht

overmacht

Ethernet-kabelrichtlijnen

De onderstaande tabel toont de Ethernet-kabelrichtlijnen voor 10BaseT- en 100BaseTX-kabels.

Specificaties

10BaseT

100BaseTX

Maximum aantal segmenten per netwerk

5

- met klasse I-herhaalapparaten: 1

- bij herhaalapparaten van klasse II: 2

Maximale aantal hop^1

4

- met klasse I-herhaalapparaten: none

- bij herhaalapparaten van klasse II: 1

Maximum aantal knooppunten per segment

1024

1024

Type kabel vereist

UTP, categorie 3, 4 of 5

UTP categorie 5 of ShielDED PAUS (STP)

1 Hop teller = Routing metriek gebruikt om de afstand tussen een bron en een bestemming te meten.

Ethernet versie 2 en IEEE 802.3 fysieke kenmerken

De onderstaande tabel toont de fysieke kenmerken van de verschillende Ethernet-kabels, versie 2 en IEEE 802.3.

Ethernet

IEEE 802.3

10BaseT5

10BaseT2

10BaseT

Datasnelheid (Mbps)

10

10

10

10

Signaleringsmethode

Baseband

Baseband

Baseband

Baseband

Maximale segmentlengte (m)

500

500

185

100 (niet-afgeschermd getwist paar - UTP)

media

50 ohm coax (dik)

50 ohm coax (dik)

50 ohm coax (dun)

UnshielDED PAP (UTP)

Topologie

bus

bus

bus

Star

Fast Ethernet-connector Uitgangspennen RJ-45

100BaseTX RJ-45-connector

De Fast Ethernet RJ-45 poort beëindigt actief draadpaar 4 en 5 en draadpaar 7 en 8. De normale modus-beëindiging vermindert elektromagnetische interferentie (EMI) en gevoeligheid voor bronnen in de gebruikelijke modus.

In de onderstaande tabel worden de pin en het bijbehorende signaal voor de RJ-45-connector weergegeven.

RJ45-connector

insteken

Signaal

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

Specificaties en verbindingslimieten voor 100 Mbps transmissiebereik

De onderstaande tabel toont kabelspecificaties en verbindingsgrenzen voor 100 Mbps transmissie.

Parameter

RJ45

MII

SC

Kabelspecificatie

Categorie 5^2, UTP^3, 22 tot 24 AWG^4

Categorie 3, r, of 5, 150 ohm UTP of STP, of multi-mode glasvezel

62.5/125 multi-mode glasvezel

Maximale kabellengte

-

0,5 m (1,64 voet) (MII-tot-MII kabel^5)

-

Maximale segmentlengte

100 m voor 100BaseTX

1 m voor 100BaseFX

100 m

Maximale netwerklengte

200 m 6 (met één herhaling)

-

200 m 6 (met één herhaling)

2 EIA/TIA-568 of EIA-TIA-568 TSB-36-conform.

3 Cisco Systems levert geen kabels van categorie 5 UTP RJ-45 of 150 ohm STP II-kabels. Beide zijn commercieel beschikbaar.

4 AWG = American Wire Gage. Dit omgrenzingsprofiel wordt gespecificeerd in de EIA/TIA-568-norm.

5 Dit is de kabel tussen de MII poort op de poortadapter en de juiste transceiver.

6 Deze lengte is specifiek tussen twee stations op een herhaald segment.

De fysieke kenmerken van IEEE 802.3u

De onderstaande tabel toont de fysieke kenmerken van IEEE 802.3u voor de Ethernet 100BaseT-kabel.

Parameter

100BaseT

Datasnelheid (Mbps)

100

Signaleringsmethode

Baseband

Maximale segmentlengte (in meter)

100 m tussen DTE^7 en de herhaalapparaten

media

RJ45: Categorie 5 UTP II: Categorie 3, 4 of 5, 150 ohm UTP of STP, met juiste transceiver

Topologie

Star/hub

7 DTE = data-terminal apparatuur.

Ethernet 10BaseT: RJ45

In dit gedeelte worden de kabelspecificaties voor de 10-Mbps 10BaseT-kabel besproken en worden de verschillende 10BaseT poortinstellingen beschreven.

Kabelspecificaties voor 10 Mbps 10BaseT

De onderstaande tabel toont kabelspecificaties voor de 10-Mbps 10BaseT-kabel.

Parameter

RJ45

Kabelspecificaties

UTP van categorie 3 of categorie 5 met 22 tot 24 AWG

Maximale segmentlengte

100 m voor 10BaseT

Maximale netwerklengte

2.800 m (9.186 voet) (met vier herhalingen)

Uitgangspennen met 10BaseT-poorten

De onderstaande tabel toont de poortinstellingen van 10BaseT.

8 pins^8

Beschrijving

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

8 De pennen 4, 5, 7 en 8 worden niet gebruikt.

Direct-Through 10BaseT-kabel (RJ-45 naar RJ-45)

De onderstaande tabel toont de poortinstellingen voor de rechtlijnig 10BaseT-kabel.

RJ45-inch

Signaal

Richting

RJ45-inch

1

TX+

—>

1

2

TX-

—>

2

3

RX+

<---

3

4

-

-

4

5

-

-

5

6

RX-

<---

6

7

-

-

7

8

-

-

8

Controleer de volgorde van gekleurde draden om het type RJ-45-kabel te bepalen, als volgt:

- Rechtdoor - de gekleurde draden hebben dezelfde volgorde aan beide uiteinden van de kabel.

- Kruis - de eerste (uiterst linkse) gekleurde draad aan één uiteinde van de kabel is de derde gekleurde draad aan het andere uiteinde van de kabel.

- Gerollen - de gekleurde draden aan één uiteinde van de kabel bevinden zich in de achterste volgorde van de gekleurde draden aan het andere uiteinde van de kabel.

RJ45 Straight-Through (Ethernet) kabeluitgangen

De onderstaande tabel toont de kabelpinnen voor de Ethernet RJ-45 rechte-door kabel.

Signaal

insteken

insteken

Signaal

TX+

1

1

TX+

TX-

2

2

TX-

RX+

3

3

RX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

6

RX-

-

7

7

-

-

8

8

-

RJ45 Crossover (Ethernet) kabeluitgangen

De onderstaande tabel toont de afdrukken voor de Ethernet RJ-45 cross-over kabel.

Signaal

insteken

insteken

Signaal

TX+

1

3

RX+

TX-

2

6

RX-

RX+

3

1

TX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

2

TX-

-

7

7

-

-

8

8

-

RJ45 gekanaliseerde (console) kabeluitgangen

De onderstaande tabel toont de uiteinden voor de RJ45 gewalste console-kabel.

Signaal

insteken

insteken

Signaal

RTS

1

8

CTS

DTR

2

7

DSR

TxD

3

6

RXD

BND

4

5

BND

BND

5

4

BND

RXD

6

3

TxD

DSR

7

2

DTR

CTS

8

1

RTS

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems