Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Beschrijving

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Gerelateerde Cisco Support Community-discussies

Inleiding

Dit document geeft een overzicht van de QoS-configuratie die vereist is voor het prioriteren van CEM-verkeer dat over de MPLS-cloud gaat. CEM biedt een brug tussen een time-Division Multiplexing (TDM) en een pakketnetwerk, zoals Multiprotocol Label Switching (MPLS). De router kapselt de TDM gegevens in pakketten MPLS in en stuurt het via een CEM pseudodraad naar de afstandsbediening van de rand (PE) router, en werkt zo als een fysieke communicatieverbinding over het pakketnetwerk.

Voorwaarden

Voer de volgende stappen uit onder het configureren van QoS om voorrang te geven aan CEM-verkeer op de ASR901-router

1> Het configureren van een of meer CEM groepen op de router. Elke CEM-groep vertegenwoordigt een reeks tijdsleuven uit het TDM-circuit dat aan de poort is gekoppeld. Wanneer u een CEM groep op de poort vormt, creëert de router een interface die hetzelfde sleuf/poortnummer heeft als de poort (bijvoorbeeld CEM0/1).

2> Het configureren van een pseudodraad voor elk van de CEM groepen. De router brengt de gegevens van de tijdslots in elke groep op zijn pseudodraad in kaart en stuurt de gegevens via het MPLS-netwerk naar de verre PE-router. Gebruik de xconnect opdracht met encap mpls om een pseudodraad voor elke CEM groep te maken.

Opmerking: Klik hier voor meer informatie over de CEM-configuratie voor het ASR901-platform.

Beschrijving

In dit configuratievoorbeeld hebben we een ingesloten QoS-beleid dat in de CEM-groep is geconfigureerd om het CEM-verkeer te markeren voor prioritering in de MPLS-interface. Een VLAN-interface wordt geconfigureerd als de MPLS-interface. Deze laag-3 VLAN interface is gebonden aan een fysieke interface door een laag-2 EVC en een bridge-domein configuratie.

Om prioriteit te geven aan streekverkeer hebben we een QoS-beleid op de MPLS-interface om de MPLS-experimentele bits naar wens te markeren. Een ander QoS-beleid dat in de wachtrij staat, wordt toegepast onder de fysieke bovengrens-interface die uiteindelijk wordt gebruikt om de vereiste prioriteit te geven aan het CEM-verkeer dat over de MPLS-link gaat

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Hieronder bevinden zich de ingangen van QoS-configuraties

!

beleidsplan van CEM

standaardinstelling van klasse

qos-groep 5 instellen

!

interface CEM0/1

geen ip-adres

belastingsinterval 30

cem 0

input voor het dienstenbeleid CEM

Xconnect 10.1.1.2 151 insluitingstomen

!

Hieronder bevinden zich de progressieve QoS-configuraties

!

CEM-TEST (tafelkaart)

kaart van 1 tot 1

kaart van 2 tot 2

kaart van 3 tot 3

kaart van 4 tot 4

kaart van 5 tot 5

kaart van 6 tot 6

kaart van 7 tot 7

standaardkopie

!

beleidskaart ABC

standaardinstelling van klasse

set multiplexer-meest-qos-groepstabel (CEM-TEST)

!

interface-VLAN225

ip-adres 172.16.1.1 255.255.255.0

ip

ABC-output van het dienstenbeleid

!

Opmerking: Tabel-map is alleen vereist voor het in kaart brengen van de standaardinstelling tussen de QoS-groep en de MPLS experimentele bits. Voor standaardinstellingen kan de tabelkaart worden uitgesloten van de QoS-beleidskaart

!

class-map-match-any MPLS_EXP

overeenkomende qos-groep 5

matchen mpls experimenteel top 5

!

beleidskaart KINDEREN_POLICY_MAP

klasse MPLS_EXP

prioriteitspercentage 50

!

beleidskaart PARENT_POLICY_MAP

standaardinstelling van klasse

vormgemiddelde 6000000000

KINDEREN/BELEIDSBELEID_MAP

!

interface Gigabit Ethernet0/0

geen ip-adres

belastingsinterval 30

onderhandelings-auto

Service-beleidsuitvoer PARENT_POLICY_MAP

dienst 1 Ethernet

insluiting punt1q 225

inloglabel - pop 1 - symmetrisch

bridge-domein 225

!

Verifiëren

De opdracht "show policy-map interface <int>" kan worden gebruikt om de bovenstaande configuraties te controleren. Het ASR 901-platform ondersteunt alleen byte-tellers en niet de pakkettellers. Alle QoS-beperkingen voor dit platform zijn hier gedocumenteerd

Naast de bovenstaande beperkingen ondersteunt het ASR901-platform geen tellers voor CEM QoS-beleidskaarten.