Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

SONET - Overzicht

SONET Link

STS-1-frames

STS-1 SONET overhead

OC-12-concatenatie

SONET Hierarchy

Interacties voor SONET-onderhoud

Alarmcriteria en detectiecriteria

STS-1 SOH-, LOH-, POH- en VT POH-bytes

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document geeft een overzicht van Synchronous Optical Network (SONET), weergegeven in afbeeldingen.

Opmerking:  Tabellen en diagrammen met dank aan JDS Uniphase Corporation

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

SONET - Overzicht

Deze sectie verschaft een overzicht van SONET in een grafisch formaat.

SONET Link

Afbeelding 1 toont hoe een SONET-link eruit ziet.

Afbeelding 1 - Een SONET Link

STS-1-frames

Afbeelding 2 toont de structuur van het synchrone transportsignaal van niveau 1 (STS-1).

Afbeelding 2 - STS-1 frame-structuur

STS-1 SONET overhead

Afbeelding 3 toont de STS-1 Overhead voor transport en pad (SONET Overhead).

Afbeelding 3 - STS-1 transport- en Pad-overhead

OC-12-concatenatie

Afbeelding 4 kijkt naar de OC-12-aaneenschakeling.

Afbeelding 4 - OC-12-conversie

SONET Hierarchy

Afbeelding 5 toont de SONET hiërarchie.

Afbeelding 5 - SONET Hierarchy

Interacties voor SONET-onderhoud

Afbeelding 6 toont hoe SONET-onderhoudsinteracties verschijnen.

Afbeelding 6 - Interacties met SONET-onderhoud

Alarmcriteria en detectiecriteria

Tabel 1 somt op wat het alarm betekent, en de detectiecriteria ervan.

Tabel 1 - Betekenis van alarmen en de detectiecriteria ervan

STS-1 SOH-, LOH-, POH- en VT POH-bytes

Afbeelding 7 en afbeelding 8 bieden een beschrijving van alle bytes van STS-1 SOH, Line overHead (LOH), Path overHead (POH) en Virtual Session Path overHead (VT POH).

Afbeelding 7 - SOH Section Overhead

Afbeelding 8 - LEUH-lijnoverhead

Gerelateerde informatie

- Optische pagina's voor productondersteuning

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems