Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

SDH-analyse

SDH-link

STM1-frames

STM1 SOH

VC4-configuratie

SDH Hierarchy

SDH-onderhoudsinteracties

Alarmcriteria en detectiecriteria

STM-1 SOH-, HO-POH- en LO-POH-bytes

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document geeft een overzicht van de Synchronous Digital Hierarchy (SDH) in afbeeldingen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

SDH-analyse

Deze secties geven een overzicht van SDH in grafisch formaat.

SDH-link

In dit diagram wordt getoond hoe een SDH-link eruitziet.

STM1-frames

In dit schema is de structuur van het synchrone transportmodule van niveau 1 (STM1) weergegeven.

STM1 SOH

In dit schema is te zien hoe de STM1 Section Overhead (SOH) er uitziet.

VC4-configuratie

In dit diagram wordt de VC4-opnamekaart bekeken.

SDH Hierarchy

In dit diagram wordt de SDH-hiërarchie weergegeven.

SDH-onderhoudsinteracties

In dit schema is te zien hoe SDH-onderhoudsinteracties er uitzien.

Alarmcriteria en detectiecriteria

In deze tabel wordt gekeken naar de betekenis van het alarm en de detectiecriteria ervan.

STM-1 SOH-, HO-POH- en LO-POH-bytes

Deze diagrammen bieden een beschrijving van alle bytes van STM1 SOH, High Order Path Overhead (HO-POH) en Low Order Path Overhead (LO-POH).

Gerelateerde informatie

- Optische pagina's voor productondersteuning

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems