Inhoud

Inleiding

Probleem

Afbakening van het probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft hoe inventarisverschillen van optica in NCS1004 kunnen worden geïdentificeerd en biedt een oplossing om het probleem aan te pakken.

Probleem

Verschillende poorten verschijnen niet in de  show inventory opdrachtoutput. Dit probleem heeft invloed op zowel Cisco- als niet-Cisco-glasvezelkabels en is waargenomen op verschillende lijnkaarten en apparaten.

Afbakening van het probleem

Als u de opdracht gebruikt show inventory location 0/*U ziet de informatie voor deze optie echter niet.

Maar, als u de opdracht gebruikt show controllers optics location R/S/I/P  - u ziet informatie voor optica zoals PID, serienummer, naam en meer zoals in de afbeelding.

Update voor de locatie 0/0/0/3 is niet zichtbaar.

Er worden details van de glasvezelkaart weergegeven.

Oplossing

De tijdelijke oplossing is om probleem een warm herladen van de beheerder met het bevel uit te voeren hw-module location 0/0 reload warm. Softwaredefect: Cisco-bug-id CSCvw73152NCS1004 QSFP28 wordt niet in de inventaris gedetecteerd.

Gevonden versie: 7.1.1 en 7.2.1

Opgelost: 731