Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Symptomen

Tijdelijke oplossing

De node vergrendelen

Bepaal de huidige eindpunten

Bepaal de juiste eindpunten

De eindpunten bewerken

Configuratie valideren

Ontgrendel de node

Controleer de status van de service

Inleiding

In dit document wordt de procedure beschreven voor het bewerken van Optical Cross Connects (OXC) in Cisco Optical Site Manager (COSM) op de NCS1010.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit in dit document beschreven gedrag treedt op bij gebruik van een specifieke combinatie van hardware en software.

in Cisco IOS®-software

- Cisco IOS® XR 26.1.1 met COSM vanwege Cisco bug ID CSCwt20864

hardware

- NCS1010-E-OLT-C of andere NCS1010 optische lijnterminal (OLT)

- NCS1K-BRK-24 of andere kleurloze add/drop-module

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

COSM geeft kruisverbindingen weer onder Optical Setup > Optical Cross Connects na het maken van een kanaal in de XR CLI of het importeren van een XML vanuit Cisco Optical Network Planner (CONP). De OXC toont het logische pad van de service van de add-drop-poort naar de LINE-RX en LINE-TX.

Optische kruisverbindingen in COSM

Symptomen

Wanneer u een BRK-24-eenheid gebruikt, kan een kruisverbinding de servicestatus OOS-AU, AINS, wat betekent buiten bedrijf en Autonoom, Automatisch in-service, onjuist weergeven. Het verkeer blijft normaal lopen. Het kanaal toont anders operationele en geen alarm tegen het.

RP/0/RP0/CPU0:OLT-C-node# show hw-module location 0/0/NXR0 terminal-ampli

Mon Apr 27 20:35:41.272 UTC

Legend:

NXC      - Channel not cross-connected

ACTIVE - Channel cross-connected to data port

ASE        - Channel filled with ASE

FAILED - Data channel failed, pending transition to ASE

PENDING_ACTIVATION - Data Channel pending transition to ACTIVE/FAIL

Location:             0/0/NXR0

Status:               Provisioned

Flex Grid Info

Channel Number      Centre Frequency(THz)       Channel Width(GHz)    Channel Status    Overlapping Channels

1                   191.375000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

2                   191.675000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

3                   191.975000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

4                   192.275000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

Tijdelijke oplossing

Waarschuwing: schakel Cisco Technical Assistance (TAC) in voordat u deze tijdelijke oplossing probeert op een live netwerk. Het verkeerd invoeren van de eindpunten kan leiden tot onverwacht systeemgedrag.

De node vergrendelen

Om te voorkomen dat de configuratie wordt teruggedraaid, vergrendelt u de node voordat u de stappen voor de oplossing uitvoert in COSM > Apparaten:

- Selecteer het apparaat met de verkeerde eindpunten.

- Klik op Edit (Bewerken).

- Stel de beheerdersstatus in op vergrendeld.

- Klik op Apply (Toepassen).

Bepaal de huidige eindpunten

Noteer onder Optische instellingen > Optische kruisverbindingen de huidige waarden van Eindpunt pad 1 en Eindpunt pad 2.

Bepaal de juiste eindpunten

De tabel toont de toewijzing tussen de BRK-24- en kanaaleindpunten. In dit voorbeeld wordt de poort A/D 26-33 op de NCS1010-E-OLT-C gebruikt voor de BRK-24 MPO-aansluiting.

OTS-controller (R/S/I/P)

CH-n-RX of -TX

BRK-24 fysieke poort

0/0/0/26

CH-0

1

0/0/0/26

CH-1

2

0/0/0/26

CH-2

3

0/0/0/27

CH-3

4

0/0/0/27

CH-4

5

0/0/0/27

CH-5

6

0/0/0/28

CH-6

7

0/0/0/28

CH-7

8

0/0/0/28

CH-8

9

0/0/0/29

CH-9

10

0/0/0/29

CH-10

11

0/0/0/29

CH-11

12

0/0/0/30

CH-12

13

0/0/0/30

CH-13

14

0/0/0/30

CH-14

15

0/0/0/31

CH-15

16

0/0/0/31

CH-16

17

0/0/0/31

CH-17

18

0/0/0/32

CH-18

19

0/0/0/32

CH-19

20

0/0/0/32

CH-20

21

0/0/0/33

CH-21

22

0/0/0/33

CH-22

23

0/0/0/33

CH-23

24

De eindpunten bewerken

Voer in de XR-opdrachtregel de COSM-modus in om de eindpunten te bewerken.

RP/0/RP0/CPU0:OLT-C-node# cosm

NODE0/<ip_address>:cosm# config

Entering configuration mode terminal

NODE0/<ip_address>:cosm(config)# insert nodes node 0 oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375 [Enter]

Value for 'oxc-type' [bidirectional,monodirectional]: bidirectional

Value for 'central-frequency' [<decimal number>]: 191.975

Value for 'allocation-width' [<decimal number>]: 75.0

Value for 'path1 endpoints src-if' [<string>]: 4/0/LINE-RX

Value for 'path1 endpoints dst-if' [<string>]: 6/0/CH-0-TX

Value for 'path2 endpoints src-if' [<string>]: 6/0/CH-0-RX

Value for 'path2 endpoints dst-if' [<string>]: 4/0/LINE-TX

NODE0/<ip_address>:cosm(config)# commit

Configuratie valideren

Zorg ervoor dat de configuratiewijziging van kracht is geworden met de weergegeven actieve config-nodes node 0 oxc <connection_label>.

NODE0/<ip_address>:cosm# show running-config nodes node 0 oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

nodes node 0

oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

circuit-id        ""

oxc-type          bidirectional

admin-state       In-Service

central-frequency 191.375

allocation-width  75.0

signal-width      0.0

ase-loading       enabled

path1 endpoints src-if 4/0/LINE-RX

path1 endpoints dst-if 6/0/CH-0-TX

path2 endpoints src-if 6/0/CH-0-RX

path2 endpoints dst-if 4/0/LINE-TX

!

!

Ontgrendel de node

- Selecteer hetzelfde apparaat met de nu gecorrigeerde eindpunten.

- Klik op Edit (Bewerken).

- Stel de beheerdersstatus in op ontgrendeld.

- Klik op Apply (Toepassen).

Controleer de status van de service

Nadat u de configuratie in de COSM CLI hebt vastgelegd, controleert u of de servicestatus is gewijzigd in In-Service (IS).

NODE0/<ip_address>:cosm# show nodes node 0 oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

oper-primary-state   IS

oper-secondary-state NR

programming-status   planned

partial              false

path1 oper-primary-state IS

path1 oper-secondary-state NR

...

path2 oper-primary-state IS

path2 oper-secondary-state NR