Inhoud

Inleiding

Aanmelden Remote Node via lokaal knooppunt via TL1-opdrachten

Inleiding

Dit document beschrijft de methode om via TL1 bereikbare externe knooppunten van het lokale knooppunt in te loggen.

Aanmelden Remote Node via lokaal knooppunt via TL1-opdrachten

In de zoektocht naar inloggen van een op afstand gelegen knooppunt, als Cisco Transport Controller (CTC) niet werkt, bent u met de TL1-methode achtergebleven.

Met deze methode wordt beschreven hoe u het externe knooppunt van het lokale inlogknooppunt kunt inloggen en de stappen zijn:

Stap 1. Meld u aan bij het knooppunt en controleer bijvoorbeeld of het externe knooppunt bereikbaar is via een willekeurig kanaal. (DCC/GCC/OSI) of direct toegankelijk door pingelen.

-> acNodes

========================== AlrmC Nodes =================================

ind Val NodeName          IP Addr      Cri Maj Min N-A N-R Vwire ProdField VirtWrProdNm VirtWireProdEnum MsgVer

--- --- -------------------- ----------------  --- --- --- --- --- -----

0 Yes 206                  10.105.142.206      3   0   2   8   1  xxxx ONS15454  1 400

1 Yes WXC-207              10.105.142.207      0   1   5   6   0  xxxx ONS15454  1 400

2 Yes 197                  10.105.142.197      3   2  11  11   5  xxxx ONS15454  1 400

Stap 2. Meld u aan via TL1 in het lokale knooppunt met deze syntaxis.

Syntaxis:

ACT-GEBRUIKER:[<TID>]:<uid>:<CTAG>:<pid>;

ACT-USER::CISCO15:123::******;

206 2000-12-15 23:43:21

M  123 COMPLD

"CISCO15:2000-12-15 23-42-43,2000-12-15 23-15-04,0"

;

206 2000-12-15 23:43:21

A  0 REPT EVT SESSION

"206:NO,"

/* TL1 Agent Copyright (c) 1999-2007 Cisco Systems, Inc.

WARNING

This system is restricted to authorized users for business purposes. Unauthorized

access is a violation of the law. This service may be monitored for administrative

and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring.

User CISCO15 logged in from 64.103.228.115 */

;

User CISCO15 logged in from 10.105.142.206 */

;RTRV-ALM-ALL:::123;

206 2000-12-15 23:47:04

M  123 COMPLD

"SLOT-11,EQPT:MN,EQPT,NSA,12-04,03-26-24,NEND,NA:\"Equipment Failure\",TCC"

"LINEWL-17-4-RX-1530.33,OCH:CR,LOS-P,SA,12-09,02-55-16,NEND,NA:\"Incoming Payload Signal Absent\",40-SMR1-C"

"LINEWL-17-4-RX-1531.90,OCH:CR,LOS-P,SA,12-09,02-57-20,NEND,NA:\"Incoming Payload Signal Absent\",40-SMR1-C"

"LINE-17-5-TX,OTS:CR,OPWR-LFAIL,SA,12-09,02-55-19,NEND,NA:\"Optical Power Failure Low\",40-SMR1-C"

"LINE-17-1-TX,OTS:MN,APC-OUT-OF-RANGE,NSA,12-15,22-55-33,NEND,NA:\"APC Cannot Set Value Due To Range Limits\",40-SMR1-C"

Stap 3. Verander vanuit de syntaxis de TID en de inlognaam ACT-USER voor het externe knooppunt dat u wilt inloggen. Ook voor andere opdrachten moet u de TID-waarde gebruiken, d.w.z. de naam van het externe knooppunt.

> ACT-USER:WXC-207:CISCO15:123::******;

WXC-207 2004-06-03 18:50:20

M  123 COMPLD

"CISCO15:2004-06-03 18-23-24,2004-06-03 16-35-48,0"

;

>

WXC-207 2004-06-03 18:50:20

A  0 REPT EVT SESSION

"WXC-207:NO,"

/* TL1 Agent Copyright (c) 1999-2007 Cisco Systems, Inc.

WARNING

This system is restricted to authorized users for business purposes. Unauthorized

access is a violation of the law. This service may be monitored for administrative

and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring.

User CISCO15 logged in from 10.105.142.206 */

Voor andere opdrachten zoals in het voorbeeld, moet u de respectievelijke TID-waarden invoeren, d.w.z. de naam van het knooppunt als WXC-207:

> RTRV-ALM-ALL:WXC-207::123;

WXC-207 2004-06-03 18:50:54

M  123 COMPLD

"SLOT-11,EQPT:MN,PROTNA,NSA,05-21,21-55-10,NEND,NA:\"Protection Unit Not Available\",TCC"

"BITS-1,BITS:MN,LOS,NSA,05-21,21-55-25,NEND,RCV:\"Loss Of Signal\","

"BITS-2,BITS:MN,LOS,NSA,05-21,21-55-25,NEND,RCV:\"Loss Of Signal\","

"SYNC-NE,SYNCN:MJ,SYNCPRI,SA,05-21,21-55-25,NEND,NA:\"Primary Synchronization Reference Failure\","

"SYNC-NE,SYNCN:MN,SYNCSEC,NSA,05-21,21-55-25,NEND,NA:\"Secondary Synchronization Reference Failure\","

"PWR-A,EQPT:MN,BAT-FAIL,NSA,05-21,21-55-18,NEND,NA:\"Battery Failure\","

;

Zelfs als u bent aangemeld bij het externe knooppunt, kunt u in een ander aangesloten knooppunt navigeren en TID wijzigen voor verwijderen en dit als leeg opslaan als TID voor lokale knooppunten.